Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para determinar en qué volumen está instalado NFVIS-for-UC.

Problema

Es necesario determinar en qué volumen está instalado NFVIS-for-UC.

Solución

Paso 1. Ejecute una consulta de RedFish API contra el CIMC del host para identificar cuántas unidades virtuales existen a través de https://<CIMC IP Address>/redfish/v1/Systems/<CIMC Serial Number>/Storage/MRAID/Volumes

Ejemplo de salida

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Description": "Collection of Volumes for this system",

"Name": "Volume Collection",

"Members@odata.count": 4,

"Members": [

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}

Paso 2. Consulte la API para cada volumen, donde Número es el número del volumen visto en el resultado del paso 1.https://<Dirección IP de CIMC>/redfish/v1/Systems/<Número de serie de CIMC>/Storage/MRAID/Volumes/Number

Ejemplo de salida de VD-0

... Obmitted Output ...

"Id": "0",

"Name": "NA",

"Encrypted": false,

"CapacityBytes": 1494996746240,

"BlockSizeBytes": 512,

"OptimumIOSizeBytes": 131072,

"Identifiers": [

{

"DurableNameFormat": "UUID",

"DurableName": "60027e370b077b003179502a9dc8b57a"

}

],

"Status": {

"Health": "OK",

"State": "Enabled"

},

"Actions": {

"#Volume.Initialize": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Volume.Initialize",

"InitializeType@Redfish.AllowableValues": [

"Fast",

"Slow"

]

},

"#Volume.CheckConsistency": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Volume.CheckConsistency"

},

"Oem": {

"#Cisco.StartReconstruction": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Oem/Cisco.StartReconstruction",

"@odata.type": "#CiscoUCSExtensions.v1_0_0.StartReconstruction",

"ReconstructionOp@Redfish.AllowableValues": [

"add",

"remove",

"none"

]

}

}

},

"RAIDType": "RAID5",

"Oem": {

"Cisco": {

"VolumeAccessPolicy": "ReadWrite",

"RequestedWriteCachePolicy": "WriteBack",

"ConfiguredWriteCachePolicy": "WriteBack",

"VolumeDriveCachePolicy": "NoChange",

"VolumeReadAheadPolicy": "ReadAhead",

"VolumeIoPolicy": "DirectIo",

"VolumeState": "Optimal",

"AvailableSizeMiBytes": 0,

"Bootable": true,

"FullDiskEncryptionCapable": false

}

}

}

Paso 3. Desde la captura de salida, el valor de DurableName para cada uno que es el UUID.

"Identifiers": [

{

"DurableNameFormat": "UUID",

"DurableName": "60027e370b077b003179502a9dc8b57a"  <<- This is the UUID you copy

}

Paso 4. SSH o conexión de consola a NFVIS-for-UC y ejecutar support show list-units | incluye Volume-UUID.

Paso 5. El volumen en el que está instalado NFVIS-for-UC contiene el dispositivo junto con las particiones del mismo.

Ejemplo de salida de volumen que tiene instalado NFVIS-for-UC OS.

BE7KH2-NFVIS# support show list-units | include 60027e370b077b003179502a9dc8b57a

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart1.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 1

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart2.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 2

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart3.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 3

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart1.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 1

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart2.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 2

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart3.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 3

Ejemplo de salida de volumen que no es NFVIS-for-UC OS Install.

BE7KH2-NFVIS# support show list-units | include 60027e370b077b0031790987dc596ab8

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b0031790987dc596ab8.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b0031790987dc596ab8.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Descripción": "Recopilación de volúmenes para este sistema",

"Nombre": "Recopilación de volúmenes",

"Members@odata.count": 4,

"Miembros": [

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Descripción": "Recopilación de volúmenes para este sistema",

"Nombre": "Recopilación de volúmenes",

"Members@odata.count": 4,

"Miembros": [

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}