Configuraci�n de NFVIS-for-UC OVS
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-08-25T07:00:00+00:00
Description: Este documento describe los pasos necesarios para configurar el vSwitch abierto (OVS) de NFVIS-for-UC para la conectividad de red de la m�quina virtual.

Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Configuración de referencia

Configuración de OVS para conectividad de VM

Artículos y documentación relacionados

Terminología Usada

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para configurar el vSwitch abierto (OVS) de NFVIS-for-UC para la conectividad de red de la máquina virtual.

Prerequisites

Requirements

- Hardware compatible con Business Edition o Cisco Expressway que admite NFVIS-for-UC.

- Business Edition 6000/7000 M5 o posterior

- Cisco Expressway C1400V M7 o posterior

- Software NFVIS-for-UC instalado con WebUI accesible para la gestión.

Configuración de referencia

Uso | VLAN | IP | Gateway | pNIC | Bridge | Red | Nombre del switch de enlace ascendente | Puerto de switch de enlace ascendente
Appliance OOB CIMC | 100 | 10.0.100.10/24 | 10.0.100.1/24 | Gestión de CIMC | | | switch de gestión | Eth1/1
Gestión de NFVIS para UC | 101 | 10.0.101.10/24 | 10.0.101.1/24 | GE0-0 | lan-br | lan-net | switch de gestión | Eth1/10
Datos de VM1 | 10 | N/A | 10.0.10.1/24 | GE1-0 | vm-br1 | vm-net-10 | vm-switch | Eth1/11
Datos de VM2 | 20 | N/A | 10.0.20.1/24 | GE1-1 | vm-br2 | vm-net-20 | vm-switch | Eth1/12

Configuración de OVS para conectividad de VM

Una vez que pueda administrar NFVIS-for-UC de forma remota, el siguiente paso es configurar las redes para la conectividad de las máquinas virtuales. En esta configuración, GE1-0 y GE1-1 se utilizan para el tráfico de datos de VM.

Paso 1: Inicie sesión en NFVIS-for-UC WebUI en https://<NFVIS Management IP o FQDN> con las credenciales que estableció anteriormente.

Paso 2: Vaya a la página Network configuration desde drop Configuration > Virtual Machines > Networking > Networks.

Configuración predeterminada de la página de redes (BE7H-M5-K9)

Paso 3: Add New network (Agregar nueva red), haciendo clic en el signo + para agregar la red. Ingrese los detalles de red y haga clic en Enviar una vez hecho. Repita el mismo paso para otras VLAN/red. Vuelva a utilizar el mismo puente o cree uno nuevo basado en su diseño.

- Nombre: vm-net-10
- Modo: Acceso
- VLAN: 10

- Bridge: Cree New, GE1-0 como interfaz a utilizar. Recuerde que GE0-0 se utiliza para la gestión de NFVIS para UC.

Paso 4. Compruebe que las redes aparecen en la página Redes.

También puede ver estas redes creadas desde la CLI de NFVIS para UC.

BE7KH2-NFVIS# show system networks

NETWORK BRIDGE PORTS TYPE VLAN

----------------------------------------------------------

wan-net wan-br N/A openvswitch N/A

lan-net lan-br GE0-0,GE0-0_ll1 openvswitch N/A

GE1-0-SRIOV-1 N/A N/A SRIOV N/A

...omitted default SRIOV networks...

vm-net-10 vm-br1 GE1-0,vnic0 openvswitch 10

vm-net-20 vm-br2 GE1-1,vnic1 openvswitch 20

BE7KH2-NFVIS#

Artículos y documentación relacionados

- Guía de virtualización de Cisco para aplicaciones de llamadas in situ de Cisco

- Guía de instalación de dispositivos de Cisco Business Edition 6000/7000

- Comprensión de redes NFVIS
- Guía de inicio de NFVIS 4.x
- Guía de configuración de NFVIS 4.x

Terminología Usada

- BE6K/BE7K: dispositivos Cisco Business Edition 6000/7000 Series

- CE1400V: dispositivo Cisco Expressway

- NFV - Virtualización de funciones de red, VNF se puede considerar como un resultado de NFV.

- VNF: Función de red virtualizada (como router virtual, firewall)

- NFVIS-for-UC: software de infraestructura de NFV para Comunicaciones Unificadas

- pNIC: tarjeta de interfaz de red física, instalada físicamente en el dispositivo y gestionada por NFVIS-for-UC.

- vNIC: tarjeta de interfaz de red virtual, gestionada por NFVIS-for-UC, que asigna vNIC a las máquinas virtuales.

- OCP NIC 3.0: Open Compute Project Network Interface Card 3.0.

- MLoM: LAN modular en la placa base

- OVS - Switch virtual abierto

- SR-IOV: virtualización de E/S de raíz única, que permite que el pNIC se presente ante NFVIS-for-UC como varias NIC físicas.

- DPDK: kit de desarrollo de plano de datos