Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Recupere la contraseña de la cuenta de administrador

Procedimiento

Verificación

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una guía completa sobre el procedimiento para recuperar una contraseña perdida en un Fabric Interconnect de 4ª y 5ª generación.

Prerequisites

Acceso físico a Fabric Interconnect.

Componentes Utilizados

Fabric Interconnect 6536.

Cable serie RJ45 a DB9.

Portátil.

Recupere la contraseña de la cuenta de administrador

Procedimiento

1. Conéctese al puerto de la consola. Conecte el extremo RJ-45 del cable de administración serie en el puerto de consola de la fabric interconectada y conecte el extremo macho DB-9 en el puerto serie de un ordenador portátil o de otro tipo.

2. Ciclo de alimentación de Fabric Interconnect:

1. Apague el Fabric Interconnect.

2. Encienda el Fabric Interconnect.

3. Presione la combinación de teclas en la consola mientras se inicia: Ctrl + C.

4. En la indicación del cargador, busque la imagen del sistema utilizada con el comando dir.

loader > dir

bootflash::

lost+found

ucs-manager-k9.4.2.3e.bin

.rpmstore

ucs_chassis_imgs

installables

ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin   <----

nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

5. Ejecute el comando cmdline recovery mode=1 para habilitar el modo de recuperación.

loader > cmdline recoverymode=1

6. Inicie la imagen del sistema en la fabric interconectada.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

7. Luego, ingrese al modo config terminal.

switch(boot)# config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

switch(boot)(config)#

8. Restablezca la contraseña de administrador.

switch(boot)(config)# admin-password

Nota: Elija una contraseña segura que incluya al menos una letra mayúscula y un número. La contraseña no puede estar en blanco.

Precaución: la nueva contraseña se mostrará en modo de texto no cifrado.

9. Salga del modo config terminal.

10. Cargue la imagen del sistema.

switch(boot)(config)# exit

switch(boot)# load ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Si se trata de una configuración de clúster. Repita los pasos para llegar al mensaje del cargador.

1. Conéctese al puerto de la consola.

2. Ciclo de alimentación de Fabric Interconnect:

1. Apague el Fabric Interconnect.

2. Encienda el Fabric Interconnect.

3. Presione la combinación de teclas en la consola mientras se inicia: Ctrl + C.

4. En la indicación del cargador para la Fabric Interconnect subordinada, inicie la imagen para activarla.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Sugerencia: Fabrics Interconnect debe estar en la misma versión de firmware para formar el clúster.

Verificación

Establezca una conexión a través de SSH a la IP de administración del fabric e inicie sesión con la contraseña actualizada.

login as: admin

Pre-authentication banner message from server:

| Cisco UCS 6500 Series Fabric Interconnect

End of banner message from server

admin@X.X.X.X's password: N3wp4ssw0rd

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

FI-6536-A#

Información Relacionada

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6454-install-guide/6454/6454_chapter_011.html