Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Modelos adicionales de soporte de memoria

Confirme la tarjeta de memoria adicional

Reemplace la tarjeta de memoria adicional

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los pasos para reemplazar una tarjeta de memoria adicional en N9K-C93180YC-FX3S.

Prerequisites

Requirements

Cisco le recomienda que tenga conocimiento acerca de este tema:

- N9K-C93180YC-FX3S

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- N9K-C93180YC-FX3S

- Unidad de sustitución in situ (FRU)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Para algunos switches Nexus serie 9300, se admite la adición de tarjetas de memoria adicionales. La tarjeta de memoria adicional es una unidad de sustitución in situ (FRU), que se trata como una pieza independiente cuando se procesa la RMA. La tarjeta de memoria adicional debe trasladarse del chasis antiguo al nuevo durante la sustitución del chasis. Del mismo modo, debe sustituirlo si se considera que se trata de un fallo de hardware y RMA. A modo de ejemplo, este documento presenta los pasos para reemplazar la tarjeta de memoria adicional en N9K-C93180YC-FX3S.

Modelos adicionales de soporte de memoria

Actualizado en enero de 2022. Para obtener la información más reciente, consulte el enlace de la sección de referencia.

Modelo de switch

Modelo de memoria adicional

N9K-C93240YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93360YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93216TC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93180YC-FX3S

NXK-MEM-16GB=

N9K-C9364C-GX

NXK-MEM-16GB=

Confirme la tarjeta de memoria adicional

Dado que la memoria predeterminada es de 16 GB para los switches enumerados, el resultado del comando show version puede ayudar a identificar la presencia de la memoria adicional.

switch # show version

<snip>

Hardware

cisco Nexus9000 C93180YC-FX3S Chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 32827152 kB of memory.  <<<<<<<<<<<<

Processor Board ID FDO25020SQW

<snip>

Además, si ingresa al modo bash, puede obtener información más detallada sobre la tarjeta de memoria.

Si se muestra Size, Part Number en la sección Memory Device, significa que la tarjeta de memoria está ahí.

switch# conf t

switch(config)# feature bash-shell

switch(config)# run bash sudo su

bash-4.3# dmidecode

<snip>

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 34F26686

Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_B1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 53E1BC40

Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

Reemplace la tarjeta de memoria adicional

1. Asegúrese de que se ha apagado la alimentación del switch y de que se ha quitado el cable.

2. Extraiga los tornillos y el panel.

3. Tire de los pestillos en ambos extremos de la ranura izquierda para extraer la tarjeta de memoria.

4. Extraiga los tornillos y el panel del nuevo interruptor.

5. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura izquierda del nuevo switch.

6. Reemplace el panel y fíjelo con los tornillos.

Información Relacionada

- Adición de un DIMM de 8 o 16 gigabits a un switch Nexus de Cisco serie 9000

- Soporte técnico y descargas de Cisco