Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

MPLS L3VPN Recap

Descripción General de EVPN con L3VPN (MPLS SR)

Diagrama de la red

Configuración

Verificación

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo implementar/configurar el switching de etiquetas multiprotocolo (MPLS) EVPN sobre routing de segmentos (SR) de capa 3 en productos Nexus 9300 con el protocolo PE-CE como OSPF (Open Shortest Path First).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Border Gateway Protocol (BGP)

- Abrir primero la ruta más corta (OSPF)

- L3VPN

- EVPN

- Routing de segmentos (SR)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Hardware SPINE - 93360YC-FX2 ejecutándose con 9.3.(3)

- Hardware LEAF - 93240YC-FX2 ejecutándose con 9.3.(3)

- CLIENTE: 93216TC-FX2 (host-1), Catalyst-3750 (host-2)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

MPLS L3VPN Recap

Una VPN es:

- Una red basada en IP que ofrece servicios de red privada a través de una infraestructura pública.

- Un conjunto de sitios que pueden comunicarse entre sí de forma privada a través de Internet u otras redes públicas o privadas.

Las VPN convencionales se crean mediante la configuración de una malla completa de túneles o circuitos virtuales permanentes (PVC) a todos los sitios de una VPN. Este tipo de VPN no es fácil de mantener o ampliar, ya que para agregar un nuevo sitio es necesario cambiar cada dispositivo de borde en la VPN.

Las VPN basadas en MPLS se crean en la Capa 3 y se basan en el modelo de peer. El modelo de peer permite al proveedor de servicios y al cliente intercambiar información de ruteo de Capa 3. El proveedor de servicios transmite los datos entre las instalaciones del cliente sin la participación del cliente.

Las VPN MPLS son más fáciles de administrar y ampliar que las VPN convencionales. Cuando se agrega un nuevo sitio a una VPN MPLS, sólo se debe actualizar el router de borde del proveedor de servicios que proporciona servicios al sitio del cliente.

Estos son los componentes de MPLS VPN:

- Router del proveedor (P): router en el núcleo de la red del proveedor. Los routers PE ejecutan el switching MPLS y no adjuntan etiquetas VPN a los paquetes enrutados. Las etiquetas VPN se utilizan para dirigir los paquetes de datos a la red privada correcta o al router de borde del cliente.

- Router PE: router que asocia la etiqueta VPN a los paquetes entrantes según la interfaz o subinterfaz en la que se reciben, y también conecta las etiquetas de núcleo MPLS. Un router PE se conecta directamente a un router CE.

- Router (C) del cliente: router en el proveedor de servicios de Internet (ISP) o en la red empresarial.

- Router de borde del cliente (CE): router de borde en la red del ISP que se conecta al router PE de la red. Un router CE debe interactuar con un router PE.

Descripción General de EVPN con L3VPN (MPLS SR)

Las implementaciones de Data Center (DC) han adoptado VXLAN EVPN (o) MPLS EVPN por sus ventajas, como el aprendizaje del plano de control EVPN, la multiempresa, la movilidad fluida, la redundancia y las incorporaciones POD más sencillas. De forma similar, el CORE es una red MPLS L3VPN basada en el protocolo de distribución de etiquetas (LDP) o una transición de la capa subyacente tradicional basada en LDP de L3VPN MPLS a una solución más sofisticada como el routing de segmentos (SR).

El routing de segmentos se adopta por sus ventajas como:

- Planos de control de MPLS e IGP unificados

- Métodos de ingeniería de tráfico más sencillos

- Configuración más sencilla

- adopción de SDN

- EVPN (RFC 7432) es una solución basada en MPLS de BGP que se ha utilizado para los servicios Ethernet de última generación en una red de Data Center virtualizada.

- EVPN utiliza varios bloques de creación como RD, RT y VRF de las tecnologías MPLS que existen.

- La EVPN L3 sobre SR que se introdujo en la versión NXOS 7.0(3)I6(1) utiliza la ruta EVPN Tipo 5 con encapsulación MPLS.

- La EVPN L3 sobre SR ofrece varios arrendatarios, escalabilidad y alto rendimiento para servicios de Data Center evolucionados.

Nota: En DC, el plano de datos puede ser VXLAN o MPLS.

VPN MPLS L3 tradicional

VPN L3 MPLS sobre SR

Bloques de generación principales: RD, RT y VRF

Bloques de generación principales: RD, RT y VRF

Capa subyacente para transporte: IGP, LDP y RSVP-TE

Capa subyacente para transporte: IGP/BGP-LU y SR-TE

Capa de superposición para servicio: VPNv4 y VPNv6

Capa de superposición para servicio: EVPN

Diagrama de la red

Configuración

Verificación

Información Relacionada

- VPN MPLS BGP Multiprotocolo

- Informe técnico de routing de segmentos en switches de plataforma Cisco Nexus 9500, 9300, 9200, 3200 y 3100

- Configuración de EVPN de Capa 3 y VPN de Capa 3 sobre MPLS de Ruteo de Segmentos