Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

Verificación

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar los switches Nexus de Cisco serie 7000 para que se puedan utilizar con el router de servicios agregados (ASR) de Cisco para implementar tecnologías de interconexión de Data Center de capa 2 (L2) de Overlay Transport Virtualization (OTV).

Nota: Hay problemas de interoperabilidad entre los switches Nexus serie 7000 y el ASR en las versiones 6.2(x) y posteriores, que se resuelven de acuerdo con el ID de bug de Cisco CSCuo44890 en el switch Nexus.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que conozca las configuraciones de OTV tanto para las plataformas Nexus como ASR.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

- Switches Nexus de Cisco serie 7000 con tarjetas de línea de la serie M1 que ejecutan el software versión 6.2(12)

- Cisco 1000 Series ASR que ejecutan Cisco IOS-XE® versión 3.13 o 3.14

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Utilice la información de esta sección para configurar el switch Nexus serie 7000.

Nota: Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Diagrama de la red

El ejemplo que se proporciona en este documento utiliza esta topología:

Nota: Este diagrama muestra un ejemplo de servidor de adyacencia; sin embargo, el problema de interoperabilidad también se aplica a escenarios con configuraciones multicast.

Configuraciones

Esta sección proporciona las configuraciones para los dispositivos Nexus y ASR.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:12:57 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3000

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/18

otv extend-vlan 2001

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x2

N7K-1-OTV#

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:22:20 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3001

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/40

otv extend-vlan 2001

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x3

N7K-2-OTV#

ASR-OTV

ASR-OTV#show run

hostname ASR-OTV

!

otv site bridge-domain 1

!

otv site-identifier 0000.0000.0001

multilink bundle-name authenticated

!

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/5

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

!

interface GigabitEthernet0/0/5

description ****OTV Join interface****

mtu 9216

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

shutdown

negotiation auto

cdp enable

!

interface GigabitEthernet0/0/6

no ip address

negotiation auto

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

ASR-OTV#

Verificación

Con las configuraciones anteriores implementadas, la adyacencia OTV debería aparecer en todos los dispositivos; sin embargo, puede observar que las direcciones de OTV/Control de acceso a medios (MAC) se intercambian solamente entre el Sitio 2 (N7K1) y el Sitio 3 (N7K2). En las secciones siguientes se proporcionan ejemplos.

Nota: En esta situación, no se intercambian rutas entre los switches ASR y Nexus. Sin embargo, las rutas se intercambian entre los dos switches Nexus.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-2-OTV     002a.6ae7.d442  10.1.1.3    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:22  UP

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-1-OTV     002a.6ae7.d441  10.1.1.2    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:20  UP

ASR-OTV

ASR-OTV#show otv adjacency

Overlay Adjacency Database for overlay 1

Hostname     System-ID       Dest Addr  Site-ID         Up Time   State

N7K-2-OTV    002a.6ae7.d442  10.1.1.3    0000.0000.0003  00:00:13  UP

N7K-1-OTV    002a.6ae7.d441  10.1.1.2    0000.0000.0002  00:00:19  UP

Troubleshoot

En la situación que se describe en las secciones anteriores (aunque incluya sólo un switch Nexus), comienza a observar las pistas y los mensajes de error Vlan Range no válidos en el ASR:

*Apr  2 17:21:33.056: %CLNS-3-VLANRANGEERR:  (Overlay1): invalid vlan range received,

begin 131137536, end 131137536, step 1

-Traceback= 1#4b5dcf00e7618154330c28bbb7d4cf9c  :7F681D4E7000+BD95181

:7F681D4E7000+BD95C59 :7F681D4E7000+BD94D0D :7F681D4E7000+8703A8A

:7F681D4E7000+86CB1B9 :7F681D4E7000+8705E11 :7F681D4E7000+87052C8

:7F681D4E7000+86F7EDF :7F681D4E7000+86F79DA :7F681D4E7000+86F794B

:7F681D4E7000+86DC3FF :7F681D4E7000+86FF620

Las adyacencias permanecen activas, pero no se intercambian rutas y los hosts no pueden hacer ping entre sí a través del OTV. Esto ocurre para todos los hosts entre el Sitio 1 y el Sitio 2, así como para el Sitio 1 y el Sitio 3.

El Id. de error de Cisco CSCuo44890 introdujo un nuevo comando CLI (interop-enable) en las versiones 6.2(12) y posteriores del switch Nexus serie 7000, que es necesario configurar para garantizar que las rutas se intercambian entre los sitios.

Complete estos pasos para resolver el problema de interoperabilidad:

1. Cierre todas las superposiciones de todos los dispositivos OTV Edge (OED) configurados en los switches.

2. Configure interop-enable bajo el valor predeterminado otv-isis para todos los OED Nexus serie 7000.

3. Vuelva a poner en línea todas las superposiciones para todos los OED.

Aquí tiene un ejemplo:

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-1-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-1-OTV(config-router)# end

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-2-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-2-OTV(config-router)# end

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)#no shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)#no shut

Ahora debería ver los intercambios de rutas, y los hosts deberían estar accesibles a través de OTV.

Nota: Este procedimiento debe completarse para todos los dispositivos OTV Nexus serie 7000 de la red. En este ejemplo, si no habilita el comando interop-enable en el N7K2-OTV, el host detrás de él no puede ser alcanzado desde ninguno de los hosts detrás de los dispositivos ASR-OTV o N7K1-OTV.

Información Relacionada

- Ejemplo de Configuración del Servidor de Adyacencia Unicast de ASR 1000 OTV

- Guía de configuración de Cisco Nexus serie 7000 NX-OS OTV

- Id. de error de Cisco CSCuo44890 - OTV FC: Falló la interoperabilidad entre ASR1K y N7K

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems