Contenido

Introducción

Antecedentes

Situación

ID de bug de Cisco relacionados

Introducción

Este documento analiza un escenario común de Overlay Transport Virtualization (OTV), en el que la VLAN del sitio no se conecta o el dispositivo de borde autorizado (AED) no reenvía un conjunto de VLAN y los pasos para solucionar este escenario.

Antecedentes

Este documento asume una configuración multi-AED para OTV de unidifusión o multidifusión.

Situación

AED no se activa para una VLAN.

1. Ingrese el comando show otv y verifique si hay errores. Por ejemplo, 'Discordancia de ID de sitio' es problemática.

2. Ingrese el comando show otv site y confirme el 'System-ID'.
Esto se utiliza para elegir el AED de modo que sepa qué debe estar activo para cada VLAN.

RTP-OTV1# show otv site

[snip]

System-ID 8478.ac0b.6044

Site-Identifier aaaa.aaaa.aaaa

Site-VLAN 6 State is Up

Site Information for Overlay1:

Local device is AED-Capable

Neighbor Edge Devices in Site: 1

Hostname   System-ID   Adjacency-   Adjacency-     AED-

State     Uptime         Capable

-------------------------------------------------------------

RTP-OTV1  8478.ac0c.7b44   Full       1w6d           Yes

3. Confirme que la VLAN del sitio es la misma en ambos contextos de dispositivos virtuales (VDC) de OTV en ese sitio.
Nexus-otv# show run | in "site-vlan"

otv site-vlan 7

La mejor práctica es utilizar diferentes VLAN de sitio por sitio.

4. Verifique el estado del protocolo de árbol de extensión (STP) del sitio-VLAN en todos los switches de la ruta entre los VDC de OTV. Debe reenviarse en los puertos de Capa 2 (L2) a la agg y la agg debe hacer que sus puertos se reenvíen también entre VDC.
Nexus-otv# show spanning-tree vlan 7

[snip]

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1              Root FWD 1         128.4096 Network P2p

5. Verifique el historial de eventos para verificar que los saludos ingresan del otro AED en el sitio local a través de la superposición y el sitio-VLAN y que el AED local envía dos.
RTP-OTV1# show otv isis internal event-history iih | in "IIH"

2015 Mar 26 14:35:09.227474 isis_otv default [14312]: [14321]:

Send L1 LAN IIH over Overlay1 len 1397    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

2015 Mar 26 14:35:08.803200 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over Overlay1 from      SJ-OTV1 (8478.ac0c.7b47) len 1397 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.434157 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over site-vlan from    RTP-OTV1 (8478.ac0c.7b44) len 1497 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.345369 isis_otv default [14312]:

[14321]: Send L1 LAN IIH over site-vlan len 1497    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

Nota: Si la VLAN del sitio es la misma en ambos sitios y los paquetes hello se conmutan de un sitio a otro, OTV detecta el ID del sitio diferente e inactiva las VLAN para cerrar un sitio. Esto se completa para evitar un loop L2. Ingrese el comando show otv output para la verificación. Cuando esto ocurra, se debe mostrar una 'discordancia de ID de sitio'. Puede cambiar el sitio-VLAN o detener el loop antes del sitio-VLAN para corregir el problema. A continuación, se puede activar AED.

6. Verifique las estadísticas para verificar si los saludos se reciben en los contadores.
RTP-OTV1# show otv isis site statistics | begin PDU

OTV-IS-IS PDU statistics for site-vlan:

PDU         Received     Sent          RcvAuthErr    OtherRcvErr   ReTransmit

LAN-IIH     91697        91700             0              0             n/a <<<<<<

RTP-OTV2# show otv isis traffic

OTV-IS-IS process: default

VPN: Overlay1

OTV-IS-IS Traffic:

PDU           Received     Sent    RcvAuthErr  OtherRcvErr ReTransmit

LAN-IIH        85530   23298                0               0           n/a <<<<<<

7. Verifique los números ordinales para asegurarse de que se asignan correctamente:
////////////////////////////////////// Note //////////////////////////////////////

Lower IS-IS System-ID (Ordinal 0) = AED for EVEN VLANs

Higher IS-IS System-ID (Ordinal 1) = AED for ODD VLANs

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RTP-OTV1# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:2 local-present:1

System-ID           Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

8478.ac0b.6044      1w6d       0        1

* 8478.ac0c.7b44  1w6d       1        1 <<<<< active for ordinal 1,

so this VDC should be AED for odd VLANs

RTP-OTV2# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:0 local-present:1

System-ID            Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

* 8478.ac0b.6044  1w6d       0        1 <<<< active for ordinal 0,

so this VDC should be AED for even VLANs

8478.ac0c.7b44       1w6d       0        1

RTP-OTV1# show otv vlan

OTV Extended VLANs and Edge Device State Information (* - AED)

Legend:

(NA) - Non AED, (VD) - Vlan Disabled, (OD) - Overlay Down

(DH) - Delete Holddown, (HW) - HW: State Down

(NFC) - Not Forward Capable

VLAN   Auth. Edge Device      Vlan State     Overlay

---- -------------------- ----------- -------

190     RTP-OTV2               inactive(NA)  Overlay1

191*    RTP-OTV1              active           Overlay1 <<< This AED

is active for odd vlans as expected

Nota: Tenga en cuenta el Id. de error de Cisco CSCur30401 cuando vea Ordinals!

ID de bug de Cisco relacionados

- Id. de bug Cisco CSCum54509 - Versión 6.2(6), adyacencia del sitio atascada en estado parcial porque los paquetes de tarjeta de línea de la serie F destinados a 0100.0cdf.dfdf no se inundan en Bridge Domain (BD)

- El Id. de error de Cisco CSCur30401 - El orden en 'show otv site detail' es 0 para todos los switches