Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar una sesión RSPAN en un switch Nexus serie 7000 que monitoree el tráfico entre puertos Ethernet en dos switches Nexus serie 7000 diferentes.

Prerequisites

Requirements

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Conozca la configuración básica de los switches Nexus serie 7000

- Conocimiento básico del analizador de puertos conmutados remotos (RSPAN)

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en los dispositivos NX-OS Nexus serie 7000.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Antecedentes

Puede utilizar el analizador de puertos conmutados (SPAN) para analizar el tráfico de red que pasa a través de los puertos o VLAN del switch, que envía una copia del tráfico a un puerto de destino donde el analizador de red se conecta al switch.

Para ampliar el SPAN, RSPAN permite la supervisión remota de varios switches en la red. El switch Nexus serie 7000 está limitado en lo que puede hacer con RSPAN. Una VLAN RSPAN no se puede utilizar como destino SPAN. Por lo tanto, el switch Nexus 7000 sólo puede utilizar RSPAN como una VLAN de tránsito o una VLAN de origen y extraer datos de la VLAN RSPAN. No puede colocar nada en la VLAN RSPAN desde el switch Nexus 7000.

Configurar

Este ejemplo de configuración utiliza puertos de origen en dos switches Nexus 7000 diferentes y un puerto de destino en un switch Nexus 7000 donde se ha conectado el analizador de red. Los links Ethernet 1/1 separados se configuran entre los dos dispositivos: un link como destino span y el otro como acceso a la VLAN RSPAN.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup (sólo para clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Este ejemplo utiliza los puertos enumerados en esta tabla:

Dispositivo

Puerto de Origen

Puerto de Destino

Nexus 1

Ethernet 2/15 y 2/16

Ethernet 1/1

Nexus 2

Ethernet 1/1, 2/26 a 2/28

Ethernet 2/37 a 2/40

Desde el switch Nexus 1, el tráfico SPAN del origen se transporta al puerto de destino y se copia en la VLAN RSPAN. Luego, el tráfico se reenvía a través del link al switch Nexus 2 en la interfaz Ethernet 1/1. A continuación, el tráfico RSPAN VLAN se envía al puerto de destino donde el dispositivo, como un dispositivo SwitchProbe u otro dispositivo de seguridad o sonda de Remote Monitoring (RMON), puede recibir y analizar los paquetes.

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Nexus 1

- Nexus 2

Nexus 1

Nexus1#configure terminal

!--- Configure the interface VLAN 15 as RSPAN VLAN.

Nexus1(config)#vlan 15

Nexus1(config-vlan)#remote-span

Nexus1(config-vlan)#exit

!--- Configure the switchport interface as a SPAN destination.

Nexus1(config)#interface ethernet 1/1

Nexus1(config-if)#switchport monitor

Nexus1(config-if)#no shutdown

Nexus1(config-if)#exit

!--- Configure the SPAN session.

Nexus1(config)#monitor session 1

!---Configure the source port.

Nexus1(config-monitor)#source interface ethernet 2/15-16

!--- Configure the destination port.

Nexus1(config-monitor)#destination interface ethernet 1/1

!--- Enable the SPAN session (by default the session is in shutdown state).

Nexus1(config-monitor)#no shut

Nexus1(config-monitor)#exit

Nexus 2

Nexus2#configure terminal

!--- Configuration of interface VLAN 15 as RSPAN VLAN.

Nexus2(config)#vlan 15

Nexus2(config-vlan)#remote-span

Nexus2(config-vlan)#exit

!--- Configure the switchport interface to access in RSPAN VLAN.

Nexus2(config)#interface ethernet 1/1

Nexus2(config-if)#switchport mode access

Nexus2(config-if)#switchport access vlan 15

Nexus2(config-if)#no shutdown

Nexus2(config-if)#exit

!--- Configure the switchport interfaces as a SPAN destination.

Nexus2(config)#interface ethernet 2/37-40

Nexus2(config-if)#switchport monitor

Nexus2(config-if)#exit

!--- Configure the SPAN session.

Nexus2(config)#monitor session 1

!--- Configure the source port.

Nexus2(config-monitor)#source interface ethernet 2/26-28

Nexus2(config-monitor)#source vlan 15

!--- Configure the destination port.

Nexus2(config-monitor)#destination interface ethernet 2/37-40

!--- Enable the SPAN session (by default the session is in shutdown state).

Nexus2(config-monitor)#no shut

Nexus2(config-monitor)#exit

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Estos son algunos de los comandos de verificación SPAN y RSPAN:

Nexus 1:

- Utilice el comando show monitor para mostrar el estado de las sesiones RSPAN.

Nexus1# show monitor

Session  State        Reason                  Description

-------  -----------  ----------------------  --------------------------------

1        up           The session is up

- Utilice el comando show monitor session [session session session_number] para mostrar la configuración de la sesión ERSPAN.

Nexus1# show monitor session 1

session 1

---------------

type              : local

state             : up

source intf       :

rx            : Eth1/15       Eth1/16

tx            : Eth1/15       Eth1/16

both          : Eth1/15       Eth1/16

source VLANs      :

rx            :

tx            :

both          :

filter VLANs      : filter not specified

destination ports : Eth1/1

Legend: f = forwarding enabled, l = learning enabled

- Utilice el comando show monitor session all para mostrar toda la configuración de sesiones ERSPAN en el dispositivo.

Nexus 2:

- Utilice el comando show monitor para mostrar el estado de las sesiones ERSPAN.

Nexus2# show monitor

Session  State        Reason                  Description

-------  -----------  ----------------------  --------------------------------

1        up           The session is up

- Utilice el comando show monitor session [session session session_number] para mostrar la configuración de la sesión ERSPAN.

Nexus2# show monitor session 1

session 1

---------------

type              : local

state             : up

source intf       :

rx            : Eth1/21       Eth1/22       Eth1/23

tx            : Eth1/21       Eth1/22       Eth1/23

both          : Eth1/21       Eth1/22       Eth1/23

source VLANs      :

rx            : 15

tx            : 15

both          : 15

filter VLANs      : filter not specified

destination ports : Eth1/27       Eth1/28       Eth1/29       Eth1/30

Legend: f = forwarding enabled, l = learning enabled

Información Relacionada

- Página de soporte de Switched Port Analyzer (SPAN)

- Página de soporte de Remote Switched Port Analyzer (RSPAN)

- Página de soporte de switches Nexus de Cisco serie 7000

- Soporte de Productos de Switches

- Soporte de Tecnología de LAN Switching

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems