Contenido

Introducción

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el problema de interoperabilidad visto con los módulos Hewlett-Packard (HP) Pass-Thru y los switches Nexus de Cisco serie 5000 y también proporciona una solución al problema.

Problema

Se ha producido un problema tras actualizar el Nexus 5000 con 2232 (Fabric Extender (FEX) en el lado de la madera) a la versión 5.2. Cuando las 2232 interfaces se conectan a los módulos HP Pass-Thru de 10 Gb, se inestabilizan continuamente y, finalmente, se inhabilita el error:

NDCD29ACCSW1# show int brief | inc linkFlap

Eth152/1/1 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1001

Eth152/1/2 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1002

Eth152/1/3 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1003

Eth152/1/4 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1004

Eth152/1/5 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1005

Eth152/1/9 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1009

Hay un conocido problema de inestabilidad de link del módulo HP Pass-Thru de 10 Gb  documentado en el sitio web de HP, y recomiendan que los clientes actualicen a la versión 1.0.7.0. Hasta ahora, en todos los casos, el firmware HP 10Gb Pass-Thru es 1.0.1.6.

Nota: El firmware del módulo Pass-Thru es independiente de la versión de HP Onboard Administration (OBA).

Para determinar el firmware del módulo Pass-Thru, ingrese el comando show interconnect info 11:

1. Ethernet

Product Name: HP 10GbE Pass-Thru Module

Width: Single

URL to Management interface:

In-Band IPv4 Address: 0.0.0.0

User Assigned Name:

Part Number: 538113-B21

Spare Part Number: 504624-001

Serial Number: MY31104WWTTemperature Sensor: Present

JS2 Connector: Absent

Internal Ethernet Interface to OA: Absent

Internal Ethernet Route to OA: Enabled

Internal Serial Interface to OA: Present

Internal Serial Route to OA: Enabled

Serial Port Baud Rate: 9600

External Serial Port Interface: Present

External Ethernet Interface: Absent

Manufacturer: HP

A continuación, ingrese el comando connect interconnect 1 para ver este resultado:

NOTICE: This pass-thru connection to the integrated I/O console

is provided for convenience and does not supply additional access

control.  For security reasons, use the password features of the

integrated switch.

Connecting to integrated switch 1 at 9600,N81...

Escape character is '<Ctrl>_' (Control + Shift + Underscore)

Presione Enter para mostrar la consola del switch:

------------------------------------------------------------------------------

Command: D)isconnect, C)hange settings, send B)reak, E)xit command mode X)modem send > C

Change settings for: L)ocal Session, R)emote Port [I/O Bay 1], E)xit

Change settings for: L)ocal Session, R)emote Port [I/O Bay 1], E)xit R

Settings: B)audrate; flow control: N)one H)ardware S)oftware; E)xit > N

Connected to integrated switch 1 at 9600,N81.

Escape character is '<Ctrl>_' (Control + Shift + Underscore)

------------------------------------------------------------------------------

Ingrese el comando 10GbE Pass-Thru# /system para ver el número de versión del módulo HP Pass-Thru:

[System Menu]

info     -  System Information Display

config   -  Set Active or Factory Default Config

dumpconfig -  Dump Saved Config

xmodem   -  Download new image using XMODEM

reset    -  Reset The Switch

System# info

System:                  HP 10Gbe Pass-Thru

Version: 1.0.1.6

Board: HP 10GbE Pass-Thru Module

Serial:                  MY31104WWT

System#

Como se muestra, el sistema ejecuta el módulo HP Pass-Thru versión 1.0.1.6. HP menciona que esta versión no está diseñada para enviarse a los clientes y que no se publica en su sitio web. Su proveedor de módulos Pass-Thru envió algunos módulos con esta versión por error. Una vez que HP descubrió el problema de inestabilidad de link, lanzó un parche que resuelve este problema. La versión 1.0.1.6 se solicitó a HP para probar el problema, pero HP no tiene la versión.

Nota: La razón por la que este problema es evidente sólo con la versión 5.2, y no con las versiones anteriores, es que podría haber más tolerancia con módulos HP inadecuados en sistemas operativos Nexus más antiguos.

Solución

Si los clientes abren solicitudes de servicio con síntomas similares, verifique el firmware del módulo HP Pass-Thru y haga que se actualicen a la versión 1.0.7.0.

Información Relacionada

- Pass-Thru Module Versión 1.0.7.0 Download - HP

- Procedimiento de actualización - HP

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems