Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuración de UCS

Configuración del Nexus 5000 para FCoE y NPIV

Verificación

Ejemplo de zonificación (en el Nexus 5500)

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar N_Port ID Virtualization (NPIV) o N_Port Virtualization (NPV) con Fibre Channel over Ethernet (FCoE) entre Cisco Unified Computing System (UCS) y un switch Nexus 5000.

Prerequisites

Requirements

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- UCS 5108

- UCS 61xx/62xx

- Nexus 5548UPo 5596UP

Componentes Utilizados

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Diagrama de la red

Figura 1. Topología utilizada en la configuración

Configuración de UCS

A continuación se describen dos procedimientos para ayudarle a configurar UCS:

- Cree redes de área de almacenamiento virtual (VSAN) FCoE.

- Configure el canal de puerto FCoE de UCS.

Nota: Separe los enlaces ascendentes FCoE y Ethernet entre el switch Nexus 5000 y la fabric interconectada. UCS se encuentra en el nodo de host final de canal de fibra (FC), que se denomina modo VPN en los productos Nexus. Utilice diferentes VLAN/VSAN de FCoE para las redes de área de almacenamiento (SAN) A y SAN B. La VLAN FCoE no debe configurarse como una VLAN nativa.

Es importante tener en cuenta que UCS no admite FC-Map no predeterminado cuando está en modo NPV. Para obtener más información, consulte los ID de bug de Cisco CSCuJ62005 y CSCud78290:

- CSCuj62005  - FCMAP no predeterminado hace que vfc se atasque en la inicialización

- CSCud78290 - Agregar capacidad para modificar FC-MAP de FI

Creación de VSAN FCoE

Debe crear VSAN y VLAN FCoE en UCS para llevar el tráfico FCoE. Una práctica recomendada, pero no un requisito, es alinear el ID de VSAN con el ID de VLAN de FCoE para ayudar a rastrear y resolver problemas.

1. En UCSM, vaya a la ficha SAN en el panel de navegación y elija SAN Cloud.

2. En la ventana principal, haga clic en el botón verde + de la derecha para mostrar la ventana Create VSAN (Crear VSAN).

3. Complete los campos de la siguiente manera:

Nombre

Introduzca un nombre para la VSAN

Zoning FC

Desactivado: solo se utiliza cuando se implementan las funciones de zonificación locales

Botones de radio de fabric

Elija Fabric A

ID de VSAN

Introduzca la ID de VSAN para la VSAN que se crea en el fabric A. Esta ID debe corresponder con la ID de VSAN que se creará en el Nexus 5000-A.

VLAN FCoE

Ingrese el ID de VLAN FCoE para la VLAN que se asigna a esta VSAN - Esto debe corresponder con el ID de VLAN que se creará en el Nexus 5000-A

4. Haga clic en Aceptar para mostrar la ventana Crear éxito VSAN. Click OK.

5. Repita estos pasos para Fabric B. En la ventana principal, haga clic en el botón verde + de la derecha para mostrar la ventana Create VSAN (Crear VSAN).

6. Complete los campos de la siguiente manera:

Nombre

Introduzca un nombre para la VSAN

Zoning FC

Desactivado: solo se utiliza cuando se implementan las funciones de zonificación locales

Botones de radio de fabric

Elija Fabric B

ID de VSAN

Introduzca la ID de VSAN para la VSAN que se crea en el fabric B. Esto debe corresponder con la ID de VSAN que se creará en el Nexus 5000-B.

VLAN FCoE

Ingrese el ID de VLAN FCoE para la VLAN que se asigna a esta VSAN - Esto debe corresponder con el ID de VLAN que se creará en el Nexus 5000-B

7. Haga clic en Aceptar para mostrar la ventana Crear éxito VSAN. Click OK.

8. En la ventana principal, verifique que las VSAN se hayan creado en sus fabrics correctos:

Nota: Una práctica recomendada, pero no obligatoria, es configurar diferentes ID de VSAN en el fabric A y el fabric B.

Configuración del canal de puerto FCoE de UCS

Nota: Los canales de puerto FCoE proporcionan ancho de banda agregado y resistencia de conexión múltiple. El resto de este documento supone que utilizará los canales de puerto FCoE. Los canales de puerto requieren que el enlace troncal de enlace ascendente de FC esté habilitado en UCS. El enlace troncal de link ascendente de FC es global y conecta todos los VSAN en todos los enlaces ascendentes. El mismo comportamiento se aplica a los puertos de enlace ascendente FCoE.

1. Cree y configure InterSwitch Link / Port Channels . Cree un enlace ascendente FCoE o un canal de puerto FCoE entre el Nexus 5000-A y FI-A.

2. Cuando aparezca la ventana Nombre de canal de conjunto de Cisco Unified Computing System Manager (UCSM), introduzca la ID de canal de puerto (en este ejemplo, la ID de canal de puerto es 2) y el nombre.

3. Cuando haya finalizado, haga clic en Next (Siguiente).

4. Cuando se muestra la ventana UCSM Add Ports, elija los puertos deseados en la columna Port y haga clic en la flecha derecha entre las columnas para agregar estos puertos al canal de puerto FCoE.

5. Cuando los puertos de enlace ascendente FCoE se hayan movido a la columna Port Channel (Canal de puerto), haga clic en Finish (Finalizar).

6. Cuando aparezca la ventana Create FCoE Port Channel Success (Crear éxito de canal de puerto FCoE), haga clic en OK.

7. Revise la información del canal de puerto FCoE en la ventana principal de UCSM para confirmar que el canal de puerto FCoE se ha creado con los puertos correctos.

8. En el panel de navegación, haga clic en el canal de puerto que se acaba de crear. En la ficha General de la ventana principal de UCSM, haga clic en la lista desplegable VSAN y elija VSAN FCoE-VSAN100 (100) para asignar este canal de puerto a VSAN100.

9. Haga clic en Guardar cambios. Cuando aparezca la ventana Cisco UCSM Success, haga clic en Aceptar.

10. Repita los pasos 1-9 para FI-B, pero sustituya Fabric B, FCoE-PortChannel ID 3 y VSAN101 cuando corresponda.

Configuración del Nexus 5000 para FCoE y NPIV

Hay varios procedimientos que se requieren para configurar el Nexus 5000 para FCoE y NPIV:

- Habilitar la función FCoE

- Habilitar N Port Identifier Virtualization (NPIV) en el Nexus 5000

- Habilitar el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) en el Nexus 5000

- Habilitación de la calidad de servicio (QoS) de Nexus 5000 para FCoE

- Configuración de VLAN

- Configuración de VSAN

- Asignar la VLAN a VSAN

Nota: Antes de iniciar este proceso, debe tener instalada la licencia FC_FEATURES_PKG (N5010SS o N5020SS). Si habilita la función FCoE y no tiene instalada la licencia, habilita una licencia de demostración para 180 días. Esta licencia se puede actualizar más adelante.

Habilitar la función FCoE

1. En el switch Nexus 5000-A, introduzca:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature fcoe

FC license checked out successfully

fc_plugin extracted successfully

FC plugin loaded successfully

FCoE manager enabled successfully

FC enabled on all modules successfully

Enabled FCoE QoS policies successfully

2. Para confirmar que la función está activa, ingrese:

Nexus 5000-A# show feature | include fcoe

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

fcoe                 1        enabled

3. Repita los pasos 1-2 en el Nexus 5000-B.

Habilitar NPIV en el Nexus 5000

1. Para habilitar la función NPIV, ingrese:

Nexus 5000-A# configuration terminal

Nexus 5000-A(config)# feature npiv

2. Para confirmar que la función NPIV está activa, ingrese:

Nexus 5000-A# show npiv status

NPIV is enabled

3. Repita los pasos 1-2 en el Nexus 5000-B.

Habilitación de LACP en el Nexus 5000

1. Para habilitar la función LACP, ingrese:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature lacp

2. Para confirmar que el LACP ha sido habilitado, ingrese:

Nexus 5000-A#show feature | include LACP

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

lacp                 1        enabled

3. Repita los pasos 1-2 en el Nexus 5000-B.

Configuración de los parámetros de QoS de FCoE de Nexus 5000

Las funciones configurables de Cisco NX-OS QoS le permiten clasificar el tráfico de red, dar prioridad al flujo de tráfico y proporcionar prevención de la congestión. La configuración de QoS predeterminada en el Nexus 5000 proporciona un servicio sin pérdidas para el tráfico FC y FCoE y un servicio de mejor esfuerzo para el tráfico Ethernet. Los parámetros de QoS de FCoE de Nexus 5000 ya deben configurarse de forma predeterminada.

1. Para verificar los parámetros QoS de FCoE, ingrese:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

2. En el resultado, busque estos elementos:

. .

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

3. Omita este paso si están presentes las configuraciones de QoS de FCoE del paso 2. Si no lo son, introduzca esta configuración:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# system qos

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type qos input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing output

fcoe-default-out-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type network-qos

fcoe-default-nq-policy

4. Para confirmar que los parámetros QoS de FCoE están configurados ahora, ingrese:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

5. En el resultado, busque estos elementos:

..

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

6. Repita los pasos 1-3 en el Nexus 5000-B.

Creación de VLAN Nexus 5000

Cree dos VLAN para el uso de FCoE. El par debe correlacionarse con FI-A y el impar debe correlacionarse con FI-B. Utilice los ID de VLAN FCoE que se especifican en la sección Configurar UCS de este documento.

1. En el Nexus 5000-A conectado a FI-A, introduzca:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)# name FCoE-VLAN100

2. Para confirmar que la VLAN se ha creado en el Nexus 5000-A, ingrese:

Nexus 5000-A# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN100                  active

3. En el Nexus 5000-B conectado a FI-B, introduzca:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# name FCoE-VLAN101

4. Para confirmar que la VLAN se ha creado en el Nexus 5000-B, ingrese:

Nexus 5000-B# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN101                  active

Creación de VSAN Nexus 5000

Cree dos VSAN. El par debe correlacionarse con FI-A y el impar debe correlacionarse con FI-B. Utilice los ID de VSAN especificados en la sección Configurar UCS de este documento.

1. En el Nexus 5000-A conectado a FI-A, introduzca:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)#vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100 name FCoE-VSAN100

2. Para confirmar que VSAN se ha creado en el Nexus 5000-A, introduzca:

Nexus 5000-A#show vsan 100

vsan 100 information

name:FCoE-VSAN100 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

3. En el Nexus 5000-B conectado a FI-B, introduzca:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)#vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101 name FCoE-VSAN101

4. Para confirmar que VSAN se ha creado en el Nexus 5000-B, introduzca:

Nexus 5000-A# show vsan 101

vsan 101 information

name:FCoE-VSAN101 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

Asignar la VLAN a la VSAN

1. Para asignar las VLAN Nexus 5000-A a sus VSAN (a FI-A), introduzca:

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

2. Para confirmar el mapping de VLAN a VSAN en el Nexus 5000-A, ingrese:

Nexus 5000-A# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                100             Operational

3. Para asignar las VLAN Nexus 5000-B a sus VSAN (a FI-B), introduzca:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# fcoe vsan 101

4. Para confirmar el mapping de VLAN a VSAN en el Nexus 5000-B, ingrese:

Nexus 5000-B# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                101             Operational

Configuración del puerto de enlace ascendente y el canal de puerto FCoE de Nexus 5000

1. Para configurar y agregar al canal de puerto los puertos 10 GbE que se han cableado a los puertos 10 GbE FI-A en el switch Nexus 5000-A, introduzca:

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if-range)# channel-group 2 mode active

Nexus 5000-A(config-if-range)#no shutdown

Nexus 5000-A(config-if-range)# exit

2. Para crear Port Channels, ingrese:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

3. Para confirmar que el canal de puerto entre el Nexus 5000-A y FI-A está ahora activo, ingrese:

Nexus 5000-A# show port-channel database

port-channel2

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:09m:19s

Time since last bundle is 0d:00h:05m:27s

Last bundled member is Ethernet1/6

Time since last unbundle is 0d:00h:05m:38s

Last unbundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

4. Para configurar y agregar al canal de puerto los puertos 10 GbE que se han cableado a los puertos 10 GbE FI-B en el switch Nexus 5000-B, introduzca:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if-range)# channel-group 3 mode active

Nexus 5000-B(config-if-range)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if-range)# exit

5. Para crear el canal de puerto, ingrese:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B)config)# interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

6. Para confirmar que el canal de puerto entre el Nexus 5000-B y FI-B está ahora activo, ingrese:

Nexus 5000-B# show port-channel database

port-channel3

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:00m:29s

Time since last bundle is 0d:00h:00m:29s

Last bundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

Crear un canal de fibra virtual (VFC) Nexus 5000

Los VFC deben crearse y enlazarse a las interfaces Ethernet (canales de puerto) que transportan el tráfico FCoE.

Nota: Una práctica recomendada es hacer coincidir el ID de VFC con el ID de canal de puerto. Esto le ayuda a realizar un seguimiento y a resolver problemas. La configuración predeterminada de la interfaz VFC Nexus 5000 es puerto F; esta es la configuración correcta cuando se conecta a UCS en el modo de host final de FC.

1. Para crear y enlazar el VFC 2 al Port-Channel 2 en el Nexus 5000-A, ingrese:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 2

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

2. Para confirmar la creación y el enlace de VFC 2 a Port-Channel 2, ingrese:

Nexus 5000-A# show interface vfc 2

vfc2 is trunking

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:01:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1020 frames input, 102728 bytes

0 discards, 0 errors

1154 frames output, 478968 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:32:40 2012

3. Para crear y enlazar VFC 3 a Port-Channel 3 en el Nexus 5000-B, ingrese:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 3

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

4. Para confirmar la creación y el enlace de VFC 3 a Port-Channel 3, ingrese:

Nexus 5000-B# show interface vfc 3

vfc3 is trunking

Bound interface is port-channel3

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:02:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

738 frames input, 69404 bytes

0 discards, 0 errors

763 frames output, 427488 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:47:03 2012

Configuración de los puertos de almacenamiento en el Nexus 5000

Conecte los puertos de almacenamiento del sistema de almacenamiento habilitado para FCoE a los puertos designados del Nexus 5000. Es necesario crear VFC para estos puertos de almacenamiento y configurar las interfaces asociadas.

Nota: Los puertos periféricos (puertos del sistema de almacenamiento) deben configurarse como "borde de tipo de puerto de árbol de extensión"? para aprovechar las funciones de PortFast, que permite al puerto pasar directamente al estado de reenvío y saltar las etapas de escucha y aprendizaje. Una práctica recomendada es numerar los ID de VFC asociados a los puertos de borde de modo que se alineen con la tarjeta/puerto de la interfaz física. En este ejemplo, la interfaz Ethernet 1/32 se alinearía con la VFC 132.

1. Para configurar la interfaz Ethernet del puerto de almacenamiento Nexus 5000-A, ingrese:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type

(portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-A(config-if)# no shut

Nexus 5000-A(config-if)# exit

2. Para crear VFC y enlazar la interfaz Ethernet de puerto de almacenamiento asociada a ella en el Nexus 5000-A, ingrese:

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-A(config-if)# exit

3. Para mapear el VFC del puerto de almacenamiento al VSAN FCoE previamente configurado en el Nexus 5000-A, ingrese:

Nexus 5000-A(config)# vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# exit

4. Para confirmar que VFC se ha creado y enlazado a la interfaz Ethernet y VSAN correctas en el Nexus 5000-A, ingrese:

Nexus 5000-A(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 100

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:37:14 2012

5. Para configurar la interfaz Ethernet del puerto de almacenamiento Nexus 5000-B, ingrese:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected

to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...

to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary

bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-B(config-if)# no shut

Nexus 5000-B(config-if)# exit

6. Para crear VFC y enlazar la interfaz Ethernet de puerto de almacenamiento asociada a ella en el Nexus 5000-B, ingrese:

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if)# exit

7. Para mapear el VFC del puerto de almacenamiento al VSAN FCoE que se configuró previamente en el Nexus 5000-B, ingrese:

Nexus 5000-B(config)# vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# vsan 101 interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# exit

8. Para confirmar que VFC se ha creado y enlazado a la interfaz Ethernet y VSAN correctas en el Nexus 5000-B, ingrese:

Nexus 5000-B(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 101

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 136 bits/sec, 17 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 200 bits/sec, 25 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:50:31 2012

Verificación

Ejemplo de zonificación (en el Nexus 5500)

Fabric A Configuración

zone name ESXI01_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c1:11

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI02_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c0:c9

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI03_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c2:01

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zoneset name Fabric-A vsan 100

member ESXI01_1

member ESXI02_1

member ESXI03_1

zoneset activate name Fabric-A vsan 100

Verificación de fabric A

Nexus 5000-A# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc2             100   0xab0000  10:00:e4:11:5b:65:c1:11 20:00:e4:11:5b:65:c1:11

vfc2             100   0xab0040  10:00:e4:11:5b:65:c0:c9 20:00:e4:11:5b:65:c0:c9

vfc2             100   0xab0020  10:00:e4:11:5b:65:c2:01 20:00:e4:11:5b:65:c2:01

vfc132           100   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5c 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5c).

Fabric B Configuración

zone name EVA_1-ESXI01_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c1:12

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI02_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c0:c8

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI03_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c2:04

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zoneset name Fabric-B vsan 101

member EVA_1-ESXI01_2

member EVA_1-ESXI02_2

member EVA_1-ESXI03_2

zoneset activate name Fabric-B vsan 101

Verificación de fabric B

Nexus 5000-B# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc3             101   0xab0000  10:00:e4:11:5b:67:c1:12 20:00:e4:11:5b:65:c1:12

vfc3             101   0xab0040  10:00:e4:11:5b:67:c0:c8 20:00:e4:11:5b:65:c0:c8

vfc3             101   0xab0020  10:00:e4:11:5b:67:c2:04 20:00:e4:11:5b:65:c2:04

vfc132           101   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5d 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5d).

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.