Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

El N3K-C3548P-10GX no se soporta por debajo de 6.0(2)A6(1) por las notas de la versión para 6.0(2)A6(1). Actualmente, la sección de descarga de software de CCO no delinea el PID entre el 3548 y el 3548X. Siempre existe la posibilidad de una degradación de la imagen debido a un error de usuario u otras razones.

Se agregó una comprobación de integridad para el hardware compatible (3548X/3524X) en 6.0(2)A6(3) que evitará la degradación accidental a versiones no admitidas (pre 6.0(2)A6(1) )

Problema

En los casos en que el software que se ejecuta en el 3548X o 3524X es anterior a la versión 6.0(2)A6(3) y se ejecuta una versión anterior,  verá los siguientes errores cuando se recargue el chasis

POST is completed

WARNING! WARNING! WARNING! *************

####### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #########

This kickstart image is not compatible with *

the current hardware platform *

Rebooting system *

WARNING! WARNING! WARNING! *************

El switch también puede caer en un seguimiento de pila infinito después de la recarga.

El uso del procedimiento de interrupción estándar de Ctrl - ] no funciona. Ctrl - c funciona pero carga la imagen de inicio rápido no válida y se interrumpe en el mensaje de inicio.

Solución

Para recuperarse de esta situación, recargue el switch y utilice la secuencia de teclas Ctrl - L para interrumpir el bios. En este punto, debe obtener el mensaje del cargador. Inicie y cargue una imagen compatible de inicio/sistema.