Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Comandos vempkt

Comenzar captura

Captura final

Exportación de archivos

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el uso del comando vempkt para capturar el tráfico en los switches Nexus serie 1000V.

Es difícil solucionar problemas en los switches Nexus serie 1000V porque no hay ningún switch físico para ponerse manos a la obra. La mayor parte del tiempo, es necesaria una captura de paquetes para determinar si los paquetes se envían de flujo ascendente.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Switches Nexus de Cisco serie 1000V

- Software Cisco NX-OS

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en los switches Nexus serie 1000V.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Comandos vempkt

Un comando útil disponible para capturar el tráfico que sale de un host específico en el switch Nexus 1000V es el comando vempkt. Este comando es muy similar a una sesión SPAN; sin embargo, es más flexible porque se puede aplicar a cualquier interfaz sin necesidad de un dispositivo de captura.

Comenzar captura

Para capturar el tráfico, ingrese el comando vempkt SSH en la línea de comandos del host ESX que tiene la máquina virtual (VM) para la cual desea capturar el tráfico. Después de ingresar este comando, ingrese estos comandos:

vempkt show info - esto muestra información de la captura más reciente.

vempkt capture vlan en todas las etapas [y] ltl [x]

LTL es la Lógica de destino local para el link. Si no conoce el LTL o la VLAN, ingrese el comando vemcmd show port y el comando vemcmd show port vlan. Cisco recomienda la LTL del canal de puerto porque incluye todo el tráfico que sale del host e ingresa al host.

También puede capturar una dirección o paquetes perdidos ingresando este comando:

vempkt capture [acceso | egreso | caída | all-stage] ltl [x] vlan [y]

Nota: Si no se especifica un LTL, la captura muestra todas las LTLs, y si no se especifica una VLAN, la captura muestra todas las VLANs.

Ingrese el comando vempkt size [mtu size] para especificar una captura de tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU).

Ingrese el comando vempkt show capture info para verificar sus parámetros de captura.

Ingrese el comando vempkt start para iniciar la captura.

Captura final

Después de completar las operaciones para la captura, ingrese estos comandos para finalizar la captura y exportar el archivo:

1. vempkt stop.

2. vempkt show info para mostrar las estadísticas de la captura.

3. vempkt display detail all > /tmp/vempkt_capture.txt. Este comando coloca el archivo de captura en el directorio /tmp del host. Desde este directorio, puede copiarlo en un almacén de datos y exportarlo a través de vCenter.

4. vempkt clear.

Exportación de archivos

Puede exportar el archivo a una captura de paquetes (PCAP) desde la CLI. Ingrese este comando en el host: #vempkt pcap export <filename>. Este comando coloca el archivo en el directorio en el que se encuentra actualmente.

Información Relacionada

- Switches Nexus de Cisco serie 1000V

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems