Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Riesgo

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe el procedimiento para mover el sitio A Access Point (AP) 1 al perfil recomendado (AB y CD) y AP2 al perfil temporal.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Comprender la solución básica de red de área extensa (SDWAN) definida por software Meraki

- Comprender los perfiles y la configuración básicos en el panel de Meraki

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

El perfil AP en Meraki debe cambiarse.

Solución

Pasos para cambiar el perfil del punto de acceso en Meraki:

1. Inicie sesión en la GUI de Meraki

2. Vaya a Red > ID del sitio > Inalámbrico > Configuración de radio

3. Seleccione todos los AP excepto AP2 (x2) y, a continuación, Editar configuración > Asignar perfil

4. Elija Profile_18Mbps_40MHz, haga clic en next y save

5. Vaya a Red > ID del sitio > Inalámbrico > Configuración de radio

6. Elija ambas radios para AP2 y luego Edit Settings > Assign profile

7. Elija Profile_18Mbps_40MHz_Exclude_161, haga clic en next y save

Referencia como se muestra en esta imagen:

Riesgo

1. El riesgo involucrado en el cambio: Si el Panel no asigna AP a un nuevo perfil, los APs luego necesitan ser recargados para que el cambio tenga lugar.

2. El riesgo de no implementar este cambio: El sitio sigue enfrentando problemas en salas de exámenes específicas lo que hace difícil ver a los pacientes.

3. El impacto del cambio: Si se desconecta en la WLAN, un ingeniero se encuentra en el sitio con el personal para probar.

Troubleshoot

Actualmente no hay información de troubleshooting específica disponible para esta configuración.