Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Additional Information

Componente utilizado

Situación

Procedimiento

Verificación

Introducción

Este documento describe el procedimiento para realizar una actualización de Cisco Cloud Services Platform (CSP) 2100.

Colaborado por Adhaar Sood, Avinash Shukla, Ingenieros del TAC de Cisco.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que conozca Cisco CSP 2100.

Consulte las notas de la versión antes de la actualización.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

Consulte la guía de inicio rápido aquí,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

Additional Information

- El CSP-2100-X1 es C220-M4S

- El CSP-2100-X2 es C240-M4S

Componente utilizado

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware,

- CSP 2100

- Servidor UCS C220 M4S Series - Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Teclado Video Mouse (KVM) para asignar medios virtuales

- Software CSP 2100 como imagen ISO, de https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si su red está activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier cambio o configuración. Cisco recomienda realizar una copia de seguridad de la configuración antes de continuar con la actualización.

Situación

En este escenario, estamos actualizando el CSP 2100 de la versión 2.2.4 a 2.2.5

Procedimiento

Nota: Asegúrese de que durante la actualización, la conectividad de red no parpadea entre la estación de trabajo donde se ejecuta la consola KVM en el CSP-2100.

PASO 1. Utilice la consola CIMC KVM y verifique el firmware actual ejecutando el comando "show version".

PASO 2. Guarde la configuración con el comando "save config-file filename.save" (recomendado).

PASO 3. Verifique que el archivo config_backup.save se genere

PASO 4.  Descargue la imagen ISO para CSP 2100 desde https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

PASO 5.  Abra KVM y mapee la imagen ISO.

PASO 6. Encienda el servidor (reinicio en frío) y presione F6 para ingresar "Menú de selección de inicio" y seleccione "Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22"

PASO 7. Una vez que se inicie la imagen ISO, seleccione "Install CSP-2100" (Instalar CSP-2100). Aunque estamos seleccionando "Install CSP-2100", esto seguirá realizando Upgrade.

PASO 8. El proceso de instalación comienza y tarda entre 45 y 50 minutos en completarse durante los cuales el instalador ejecutará scripts de instalación de actualización previa y posterior para actualizar el CSP 2100 a la nueva versión de firmware.

PASO 9. Después de ejecutar los scripts de instalación posterior, se detienen todos los servicios y se reinicia el servidor:

Verificación

Una vez que se hayan iniciado todos los servicios, inicie sesión en la cuenta de usuario y verifique la versión en ejecución para confirmar el estado de actualización.

************** Actualización completada El CSP 2100 se inicia con la versión 2.2.5 !! ****************