Contenido

Introducción

Inicialización de un CSP2100 a los Valores Predeterminados de Fábrica

Pasos de reinstalación

Introducción

Este documento describe cómo devolver una plataforma de servicios de nube (CSP) 2100 a un estado predeterminado. Además, le ayudará a borrar todos los metadatos de configuración, actualizar/degradar sin conservar los datos, devolver el sistema a los valores predeterminados de fábrica o recuperarse de un disco del sistema dañado.

Inicialización de un CSP2100 a los Valores Predeterminados de Fábrica

De forma predeterminada, el CSP2100 restaura automáticamente la última configuración en funcionamiento después de la reinstalación.  Se requieren pasos adicionales para borrar esta configuración.

Las tareas que no borran las configuraciones existentes son

- Uso del controlador Fast INIT en la integración a gran escala (LSI).

- El mismo tipo de volumen de matriz redundante de discos independientes (RAID) que se está destruyendo y recreando.

Ambos elementos resultarán en la incapacidad de un usuario para iniciar sesión con el nombre de usuario/contraseña predeterminado o un nombre de usuario/contraseña previamente configurado.

Pasos de reinstalación

Advertencia: Siguiendo este procedimiento, se perderán todos los datos, incluidas las VNF/VM.

1. Monte la imagen csp-2100.iso descargada de cisco.com.

2. En el momento de la publicación del sistema, pulse F6 para seleccionar un dispositivo de inicio.

3. Seleccione vKVM-Mapped vDVD.

3. Cuando aparezca el menú de inicio, seleccione Solución de problemas.

4. Seleccione Clean Installation of CSP-2100.

5.  La instalación dura 15 minutos y el sistema se reiniciará automáticamente.  Cuando el asistente se complete, el nombre de usuario / contraseña predeterminado será admin / admin.