Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

1. Configuración de dos chasis Catalyst 9600 independientes en la configuración virtual Stackwise Quad-Supervisor

2. Migre de la configuración virtual Stackwise de dos supervisores a la configuración virtual Stackwise de cuatro supervisores

2.1 Migración sin impacto cuando hay disponible un chasis C9600 de repuesto

2.2 Migración sin impacto cuando un chasis C9600 de repuesto no está disponible

2.3 Migrar con tiempo de inactividad

Introducción

El objetivo de este documento es ayudar a configurar dos switches Catalyst 9600 que ejecutan las versiones 16.11.X o 16.12.X de IOS-XE para la configuración virtual Stackwise de Quad-Supervisor en la versión 17.X de IOS-XE.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Stackwise Virtual

Alta disponibilidad con redundancia de Quad Supervisor

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware. La configuración de Quad-Supervisor Stackwise Virtual se puede configurar en cualquier chasis Catalyst 9600 que ejecute IOS XE versión 17.2.X o superior. Los resultados de ejemplo de este documento se basan en estas versiones de software y hardware:

- Chasis Catalyst 9606 que ejecuta C9600-SUP-1

- IOS-XE versión 17.2.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Cisco StackWise Virtual es una tecnología de virtualización de sistemas de red que vincula dos switches en un switch virtual. Los switches de la configuración virtual de Cisco StackWise simplifican la eficacia operativa con un único plano de control y gestión, un ancho de banda del sistema ampliado con un plano de reenvío distribuido y ayudan a crear redes resistentes mediante el diseño de red recomendado por Cisco.

Estas son las diferentes opciones de configuración de alta disponibilidad disponibles en un switch Catalyst 9600.

Alta disponibilidad del supervisor independiente/redundante

Configuración de chasis único sin configuración virtual Stackwise. Esta configuración utiliza un supervisor dual en un chasis para lograr una alta disponibilidad. En Catalyst 9600, esto es compatible con IOS-XE versión 16.11 en adelante.

2-Supervisor Stackwise Virtual

La configuración virtual de Stackwise se forma entre dos chasis Catalyst 9600 con un único supervisor en cada chasis. En Catalyst 9600, esto es compatible con IOS-XE versión 16.12 en adelante.

Quad-SUP Stackwise Virtual

La configuración virtual de Stackwise se forma entre dos chasis Catalyst 9600 con dos supervisores en cada chasis. En Catalyst 9600, esto es compatible con IOS-XE versión 17.2 en adelante. Esta es la configuración en la que se centrará este documento.

Terminology

Stackwise-A: supervisor activo de la configuración virtual Stackwise.

Stackwise-S: supervisor en espera de la configuración virtual Stackwise.

ICA: motor supervisor activo en el chasis.

ICS: motor supervisor en espera dentro del chasis.

Configurar

La migración a Quad-Supervisor Stackwise Virtual depende de la configuración actual de los switches C9600. Siga el procedimiento correcto a continuación, dependiendo de la configuración existente.

1. Configuración de dos chasis Catalyst 9600 independientes en Quad-Supervisor Configuración virtual StackWise

Nota: Los pasos siguientes sólo se deben seguir si actualmente ambos switches C9600 se ejecutan de forma independiente con supervisores duales en cada chasis y no están configurados para Stackwise Virtual.

1. Si todavía no se está ejecutando en la versión 17.2.X de IOS-XE , actualice ambos switches individualmente a la versión 17.2.X de IOS-XE en el modo INSTALL.

2. Asegúrese de que el supervisor en la ranura 3 esté ACTIVO en ambos chasis antes de continuar con la conversión virtual Stackwise. Este paso es importante.

3. Configure Stackwise Virtual entre ambos chasis y recargue. Utilice los pasos enumerados aquí.

Una vez completados, dos switches C9600 estarán disponibles en la configuración de Quad-Supervisor Stackwise Virtual.

2. Migre de la configuración virtual Stackwise de dos supervisores a la configuración virtual Stackwise de cuatro supervisores

Las siguientes opciones sólo se deben seguir si dos chasis C9606 están preconfigurados para Stackwise Virtual usando un único motor supervisor en cada chasis.  Hay más de una forma de hacerlo, en función de la viabilidad de tener tiempo de inactividad y disponibilidad de chasis de repuesto para actualizar los supervisores en espera dentro del chasis (ICS).

2.1 Migración sin impacto cuando hay disponible un chasis C9600 de repuesto

Nota: Siga estos pasos si ambos chasis están preconfigurados para 2-Supervisor Stackwise Virtual con un solo supervisor en cada chasis y el motor supervisor en espera dentro del chasis secundario (ICS) todavía no está instalado. Este paso requiere que el ICS ya esté ejecutando la versión 17.2 de IOS-XE (o superior) o un chasis de repuesto para actualizar ICS a la versión 17.2 de IOS-XE (o superior) en un paso independiente.

1. Si ICS aún no está en la versión 17.2 de IOS-XE (o superior), utilice el chasis C9600 de repuesto para actualizar ICS a la versión 17.2.X de IOS-XE (igual que ICA) en el modo INSTALL.

2. Actualice la configuración 2-Supervisor Stackwise Virtual a la versión 17.2 (o superior) de IOS-XE en el modo INSTALL, si aún no lo ha hecho.

3. Una vez que el 2-Supervisor Stackwise se activa en la versión 17.2 de IOS-XE (o superior), inserte el ICS en ambos chasis. ICS arrancará y formará parte de Quad-Sup.

Una vez completados, dos switches C9600 estarán disponibles en la configuración de Quad-Supervisor Stackwise Virtual.

2.2 Migración sin impacto cuando un chasis C9600 de repuesto no está disponible

Nota: Siga estos pasos si ambos chasis C9600 ya están configurados para 2-Supervisor Stackwise Virtual con ICS en modo de reinicio (en la versión 16.12 de IOS-XE) o ICS todavía no está instalado y no hay chasis de repuesto para actualizar ICS a la versión 17.x de IOS-XE.

1. Si se inserta, retire los supervisores ICS de ambos chasis.

2. Actualice la configuración 2-Supervisor Stackwise Virtual a la versión 17.2 (o superior) de IOS-XE en el modo INSTALL, si aún no lo ha hecho.

3. La función de actualización automática del software está activada de forma predeterminada. Si se ha eliminado, active la función.

C9600-SVL-Active(config)# software auto-upgrade enable

C9600-SVL-Active# show run all | in software auto-upgrade

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

4. Inserte los supervisores ICS y establezca una sesión de consola. Inmediatamente después de la inserción, presione Ctrl+C en el teclado hasta que se interrumpa el inicio y se vea un mensaje rommon. Este paso es muy importante.

Last reset cause:PowerOn

C9600-SUP-1 platform with 16777216 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 5 (interrupted)

rommon 1 >

Nota: Realice los pasos 5 a 7 sólo si el módulo supervisor ICS se utilizó previamente en una configuración virtual Stackwise. Si no es así, vaya al paso 8.

5. Busque cualquier variable ROMMON Stackwise-Virtual. Estas variables comienzan con D_STACK. Por ejemplo:

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

D_STACK_DAD="Fo1/0/13,Fo1/0/15,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="255"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/10,Fo1/0/15,Fo1/0/16,Fo1/0/17,Fo1/0/3,Fo1/0/6,"

6. Desestablezca todas las variables anteriores.

rommon 1 > unset D_STACK_DAD

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK1

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK2

rommon 1 > unset D_STACK_DOMAIN_NUM

rommon 1 > unset D_STACK_MODE

7. Busque la variable "SWITCH_NUMBER=1". Si el número de switch es 2, configure la variable en 1. Si ya es 1, vaya al paso siguiente.

rommon 1 > set

SWITCH_NUMBER=2

rommon 2 > SWITCH_NUMBER=1

rommon 3

8. Establezca esta variable para iniciar manualmente el supervisor.

rommon 3 > MANUAL_BOOT=YES

rommon 4 >

9. Inicie manualmente el supervisor ICS en el modo de paquete en la versión 17.x de IOS-XE con una memoria USB. No cambie la variable de inicio en rommon. Simplemente inicie manualmente desde rommon como se muestra a continuación.

rommon 4 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.17.02.01.SPA.bin

10. El supervisor se reiniciará cuando se convierta del modo autónomo al modo apilado. Volverá a caer en rommon.

11. Desconfigure el inicio manual para habilitar el inicio automático.

rommon 1 > unset MANUAL_BOOT

12. Una vez más, inicie manualmente el supervisor ICS en la versión 17.x de IOS-XE (como el paso 9) utilizando una memoria USB. No cambie la variable de inicio en rommon. Sólo arranca manualmente desde rommon. Esto iniciará el ICS en el modo de PAQUETE.

13. La actualización automática del software se ocupará automáticamente de actualizar el supervisor ICS en la versión 17.x de IOS-XE en el modo INSTALL y recargará ambos supervisores ICS para que aparezcan en el modo Route Processor Redundancy (RPR).  En la versión 17.2 de IOS-XE, ICS en el switch activo virtual Stackwise se actualizará automáticamente mediante la actualización automática (consulte el paso 3). Sin embargo, ICS en el switch en espera tendrá que actualizarse manualmente mediante la ejecución de "instalar actualización automática" en la consola del switch activo (como se muestra a continuación) después de que ICS en el chasis activo haya terminado de arrancar en el modo de instalación.

C9600-SVL-Active# install autoupgrade

Una vez completados, dos switches C9600 estarán disponibles en la configuración de Quad-Supervisor Stackwise Virtual.

2.3 Migrar con tiempo de inactividad

Nota: Siga estos pasos si ambos switches C9600 ya están configurados para la configuración virtual Stackwise de 2 supervisores con un solo supervisor en cada chasis (SUP #1 y SUP #2), ICS todavía no está instalado (SUP #3 y SUP #4) y no hay chasis de repuesto para actualizar ICS a código 17.x. Este método implica tiempo de inactividad.

1. Actualice el 2-Supervisor Stackwise Virtual a la versión 17.x de IOS-XE en el modo INSTALL y asegúrese de que Stackwise Virtual esté activo después de la actualización.

2. Apague un chasis Stackwise-Virtual - digamos SWITCH-2.  El tráfico que pasa por SWITCH-2 comenzará a pasar por SWITCH-1 si la red descendente se conecta a través de un canal Ethernet de varios chasis. Esta conmutación por fallas implicará un pequeño impacto en el tráfico.

3. Extraiga el supervisor (SUP #2) que estaba en modo virtual Stackwise del SWITCH-2 y guárdelo con seguridad.

4. Quite el asiento de las tarjetas de línea del SWITCH-2 pero déjelas que estén en el chasis. Este paso evitará cualquier impacto en los dispositivos descendentes.

Nota: Con las tarjetas de línea descolocadas, existe la posibilidad de que el sistema se apague debido a una refrigeración insuficiente si se mantiene en este estado durante demasiado tiempo. Ejecute los siguientes pasos (paso 5 en adelante) lo antes posible.

5. Inserte los "nuevos" motores supervisores en este chasis (SUP #3 y SUP #4). Enciéndelos y actualícelos a la versión 17.x de IOS-XE (en modo de alta disponibilidad de supervisor independiente/redundante) mediante los comandos Install.

6. Retire ambos supervisores del Switch-2 (SUP #3 y SUP #4) e instale el supervisor original (SUP #2) del paso 3 e inserte todas las tarjetas de línea.

7. El supervisor del switch 2 se iniciará como en espera. Espere hasta que el supervisor se convierta en modo de espera virtual Stackwise, todas las tarjetas de línea están activas y el tráfico vuelve a converger.

8. Inserte los nuevos supervisores ICS (SUP #3 y SUP #4), uno en cada chasis y déjelos arrancar.

Una vez completados, dos switches C9600 estarán disponibles en la configuración de Quad-Supervisor Stackwise Virtual.