Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Problema

Solución

Método 1: Acceso a la información de Stack Power Budgeting

Método 2: Acceso a detalles de salida de energía ambiental

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo calcular el consumo de energía real en una pila de switches Catalyst 9300.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Comprensión de la arquitectura de hardware y las capacidades de apilamiento de los switches Catalyst de Cisco serie 9300

- Interfaz de línea de comandos (CLI) de Cisco IOS XE

- Conocimiento de los conceptos de administración de energía para el switching de LAN, incluida la presupuestación de Power over Ethernet (PoE)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Catalyst de la serie 9300.

- Topología de switch apilada.

- Versión del software: Cisco IOS XE 17.12.4.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Los switches Cisco Catalyst 9300 admiten el apilamiento, lo que permite que varios switches físicos funcionen como una sola unidad lógica. Una gestión eficaz de la alimentación en los entornos de pila es fundamental, especialmente cuando se utilizan funciones como Power over Ethernet (PoE) para suministrar alimentación a los dispositivos conectados, como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos y cámaras. La supervisión del consumo energético permite a los ingenieros de redes garantizar que la pila funciona dentro de unos presupuestos de alimentación seguros y eficientes. También ayuda a planificar la redundancia y los terminales PoE adicionales. El Catalyst 9300 proporciona comandos CLI integrados para mostrar el uso y la asignación detallados de la alimentación por pila y por miembro del switch.

Problema

El objetivo es identificar el consumo energético total de una pila de switches Cisco Catalyst 9300. Los ingenieros de redes deben obtener datos precisos en tiempo real sobre cuánta potencia (en vatios o milivatios) utiliza el sistema en su conjunto, así como los miembros individuales de la pila, incluidas las cargas del sistema y de PoE.

Solución

Método 1: Acceso a la información de Stack Power Budgeting

Utilice este comando para mostrar los datos de potencia detallados de la pila, incluida la potencia total, la potencia reservada, la potencia asignada y la potencia disponible para cada pila y miembro.

Device#show stack-power budgeting

Power Stack                      Stack   Stack    Total   Rsvd    Alloc   Sw_Avail Num  Num

Name                             Mode    Topolgy  Pwr(W)  Pwr(W)  Pwr(W)   Pwr(W)  SW   PS

--------------------             ------  -------  ------  ------  ------  ------  ----- -----

Powerstack-1                     SP-PS   Ring     2145    30      729     1386      3    3

Powerstack-2                     SP-PS   Stndaln  715     0       333     382       1    1

Power Stack                      PS-A   PS-B   Power     Alloc     Poe_Avail   Consumd Pwr

SW  Name                             (W)    (W)    Budgt(W)  Power(W)    Pwr(W)    Sys/PoE(W)

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

1   Powerstack-1                     0      715    693       243.0      450.0     74.1/0.0

2   Powerstack-2                     0      715    715       333.0      382.0     74.4/33.6

3   Powerstack-1                     0      715    712       243.0      469.0     68.9/0.0

4   Powerstack-1                     0      715    710       243.0      467.0     68.9/0.0

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

Totals:                                                      1062.0     1768.0    286.4/33.6   <<< The sum of these 2 values is the total power consumed

Este resultado muestra el consumo total de energía del sistema: La potencia total utilizada por el sistema (286,4 W) y los dispositivos PoE (33,6 W).

La suma de estos valores proporciona el consumo energético real de todos los switches de la pila más los dispositivos PoE.

En este caso, 320 W.

Método 2: Acceso a detalles de salida de energía ambiental

Ejecute este comando para ver la potencia de salida de cada unidad de fuente de alimentación (PSU) de la pila.

Device#show environment all | include POWout

PS2 POWout      1               GOOD               84000 mW          na

PS2 POWout      2               GOOD              108000 mW          na

PS2 POWout      3               GOOD               62000 mW          na

PS2 POWout      4               GOOD               66000 mW          na

Esta salida enumera la salida de corriente directa (en milivatios) para cada fuente de alimentación detectada. La suma de estos valores proporciona el consumo energético real de todas las fuentes de alimentación de la pila.

En este caso, 320000 mW o 320 W.

Nota: Los valores que se muestran en este artículo se miden después de que la corriente se convierta de alternante a directa. Todos los valores muestran el consumo de energía de la corriente directa. Si está midiendo el consumo de energía antes de la conversión, el valor es diferente.

Nota: Estos 2 métodos utilizan datos en tiempo real para obtener consumo energético. Si desea utilizar ambos, puede obtener resultados diferentes en función de si ejecuta los comandos en momentos diferentes.

Información Relacionada

- Soporte técnico y descargas de Cisco