Contenido

Pérdida potencial de memoria

ICSeverity

Impacto

Descripción

MensajeSyslog

EjemploMensaje

FamiliaDeProductos

Regex

Recomendación

Comandos

Pérdida potencial de memoria

ICSeverity

4 - Advertencia

Impacto

La pérdida de memoria puede provocar una caída del dispositivo.

Descripción

El uso de memoria de un proceso aumenta con el tiempo, y no se libera, puede hacer que el sistema operativo se quede sin memoria. Si el sistema se queda sin memoria, puede bloquearse. Revise el defecto ID de bug de Cisco CSCsw33723 para obtener información adicional y ejemplos de comandos con grandes salidas que contribuyen a esta condición. El umbral de advertencia es del 90%.

MensajeSyslog

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

EjemploMensaje

Apr 10:10:10 <<ipaddress>> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

FamiliaDeProductos

- Switches Cisco Catalyst serie 9200

- Switches Cisco Catalyst serie 9300

- Switches Cisco Catalyst serie 9400

- Switches Cisco Catalyst serie 9500

- Switches Cisco Catalyst serie 9600

- Switches Catalyst de Cisco serie 9500H

- Controladores inalámbricos Cisco Catalyst serie 9800

- Controlador inalámbrico Cisco Catalyst 9800 en la nube

- Routers de servicios integrados Cisco serie 4000

- Routers de Servicios de Agregación Cisco ASR 1000 Series

Regex

N/A

Recomendación

Evite ejecutar comandos con salidas largas. Es seguro reiniciar periódicamente el smand con el comando test platform software process exit shell-manager RP active stateless. Si esto no proporciona alivio temporal, es posible que deba recargar el dispositivo. Sin embargo, debido a que la condición subyacente sigue presente, la única solución permanente es actualizar el software a una versión fija.

Comandos

#show version

#show platform software process list RP active name smand