Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Proceso de migración

Soporte de hardware y software

Rutas de migración

Descripción general de la migración

Proceso de migración paso a paso

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información sobre el procedimiento para migrar un Cisco Catalyst 6500 Series Switch independiente a un Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System.

Nota: Este documento proporciona los pasos comunes necesarios para la migración. Los pasos exactos se basan en la configuración actual del switch y pueden variar ligeramente con respecto al procedimiento mencionado.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimiento de los conceptos de Virtual Switching Systems (VSS). Para obtener más información, consulte Introducción a los Sistemas de Switching Virtual.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en los switches Cisco Catalyst 6500 Series con Supervisor VS-S720-10G-3C/XL que ejecuta Cisco IOS® Software Release 12.2(33)SXH1 o posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

Virtual Switching System (VSS) es una nueva e innovadora función de los switches Catalyst de Cisco serie 6500 que permite agrupar dos chasis físicos en una única entidad lógica. Esta tecnología permite nuevas mejoras en todas las áreas de implementación de instalaciones empresariales y Data Centers, que incluyen alta disponibilidad, escalabilidad/rendimiento, gestión y mantenimiento.

La implementación actual de VSS le permite combinar dos switches físicos Catalyst de Cisco serie 6500 en una sola entidad gestionada lógicamente. Esta figura proporciona una representación gráfica de este concepto en la que dos chasis 6509 se pueden administrar como un único chasis de 18 ranuras una vez que se habilita VSS:

Proceso de migración

Soporte de hardware y software

VSS es una función de software disponible únicamente con los switches Catalyst de Cisco serie 6500. Para habilitar y configurar esta función, esto es necesario:

Hardware

VS-S720-10G-3C/XL

Software

Versión 12.2(33)SXH1 o posterior del software del IOS de Cisco

Chasis compatible con Cisco Virtual Switching System

Número de Modelo

Descripción

WS-C6503-E

Chasis de 3 ranuras serie E

WS-C6504-E

Chasis de 4 ranuras serie E

WS-C6506

Chasis de 6 ranuras

WS-C6506-E

Chasis de 6 ranuras serie E

WS-C6509

Chasis de 9 ranuras

WS-C6509-E

Chasis E-Series de 9 ranuras

WS-C6509-NEB-A

Chasis de estándares verticales de creación de equipos de red (NEBS) de 9 ranuras

WS-C6509-V-E

Chasis vertical de 9 ranuras serie E

WS-C6513

Chasis de 13 ranuras

Esta tabla ofrece una lista completa del chasis soportado con la versión inicial de Cisco Virtual Switching System. Para obtener más información, consulte Cisco Catalyst 6500 Series Virtual Switching System (VSS) 1440.

Rutas de migración

En la tabla se enumeran algunas de las rutas de migración posibles al VSS. Esta lista es sólo sugestiva y no exhaustiva.

Configuración inicial

Actualización necesaria

Configuración final

Dos switches Catalyst de Cisco serie 6500 con supervisores WS-SUP720-3B.

Actualización de hardware - Supervisores VS-S720-10G-3C/XL Actualización de software - Cisco IOS 12.2(33)SXH1 o posterior

VSS

Dos switches Catalyst de Cisco serie 6500 con supervisores VS-S720-10G-3C/XL.

Actualización de software: Cisco IOS 12.2(33)SXH1 o posterior

VSS

Descripción general de la migración

Configuración común en entorno independiente

Características o protocolos que se ejecutan entre el núcleo de capa 3 (L3) y la distribución de capa 2/L3:

- Protocolos de routing IP

- Canales de puerto L3 o función EqualCost MultiPath de IP Routing

Características o protocolos que se ejecutan entre la capa de acceso y la distribución de L2/L3:

- Spanning Tree Protocol

- Protocolos de routing de primer salto (FHRP)

- Políticas: QoS, ACL

- Enlaces troncales L2, VLAN, canales de puerto

Migración a VSS

Se trata de un proceso de varios pasos y en esta sección se explica cada uno de ellos.

Pasos de migración entre el núcleo y la capa de distribución:

- Configuración de MultiChassis EtherChannel (MEC)

- Modificación de la configuración de IP Routing y eliminación de comandos, que ya no son necesarios

Pasos de migración entre la capa de acceso y la distribución:

- Configuración de MEC

- Mantenimiento de Spanning Tree Protocol habilitado

- Modificación de comandos FHRP

- Traslado de QoS y políticas ACL a MEC (si es necesario)

- Desplazamiento de la configuración de troncales L2 a MEC

Proceso de migración paso a paso

Complete estos pasos:

1. En la configuración independiente inicial, el tráfico se balancea normalmente entre los switches de distribución mediante el uso compartido de carga VLAN y la configuración HSRP.

2. Modifique la configuración de HSRP y STP de modo que Distribution-1 esté activo para todos los flujos, y los dispositivos vecinos detecten este cambio y envíen todo el tráfico a Distribution-1.

3. Apague las interfaces físicas de Distribution-2, de modo que se aísle de la red.

.

Una vez que la Distribution-2 se elimina completamente de la red, se puede convertir al modo VSS sin interrumpir el tráfico de producción.

4. Si no se ha instalado previamente, instale el nuevo supervisor (VS-SUP720-10G) y verifique el estado.

Distribution-2#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

5    5  Supervisor Engine 720 10GE (Active)    VS-S720-10G        SAD104707BB

9   48  CEF 720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX     SAL1020NGY3

5. Copie el software Cisco IOS compatible con VSS en sup-bootdisk:

Distribution-2#copy ftp: sup-bootdisk:

Address or name of remote host []? 172.16.85.150

Source filename []? s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

Destination filename [s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin]?

Accessing ftp://172.16.85.150/s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin...

6. Actualice el bootvar para cargar el software Cisco IOS copiado en el sup-bootdisk:

Distribution-2(config)#boot system flash sup-bootdisk:s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

7. Para que el switch Distribution-2 se ejecute en modo VSS, se requiere un enlace de switch virtual (VSL). El link de Port Channel actual entre Distribution-1 y Distribution-2 se puede utilizar para formar el VSL.

8. Configure los atributos del switch virtual:

1. Número de dominio de switch virtual (único dentro de la red)

2. Número de switch virtual (único dentro del dominio)

3. Enlace de switch virtual (VSL)

Distribution-2(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 1

!--- After conversion Distribution-2 will be noted !--- as Switch 1 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 1

VSS(config-if)#switch virtual link 1

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

9. Convierta el switch Distribution-2 al modo VSS.

Nota: Ejecute este comando a través de la consola del switch:

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 1/5/4 is member of

PortChannel 1

Interface TenGigabitEthernet 1/5/5 is member of

PortChannel 1

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 1 brought up

Initializing as Virtual Switch Active

10. Verifique la conversión del switch Distribution-2 al modo VSS.

VSS#show switch virtual role

Switch  Switch Status  Preempt    Priority   Role     Session ID

Number         Oper(Conf) Oper(Conf)          Local  Remote

-------------------------------------------------------------------

LOCAL    1     UP      FALSE(N)    110(110)  ACTIVE    0      0

In dual-active recovery mode: No

El switch Distribution-2 se convierte correctamente y funciona en modo VSS. Los pasos previos a la configuración también se pueden realizar después de convertir el switch Distribution-1. Sin embargo, la configuración previa ayuda a reducir la cantidad de pérdida de paquetes durante la migración.

11. Complete estos pasos para preconfigurar el Switch VSS 1:

1. Configure MEC usando las interfaces locales del Switch-1. Las interfaces del switch 2 (actualmente Distribution-1) se pueden agregar a MEC después de convertirlo al modo VSS.

- Configuración de MEC.

- Mueva la configuración de la interfaz a MEC.

- Mueva las políticas de QoS y ACL a MEC.

Configuración inicial

interface TenGigabitEthernet1/2/1

ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

interface GigabitEthernet1/1/2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 10,20

Cambios de configuración

!--- MEC to Core layer

VSS(config)# int ten 1/2/1

VSS(config-if)# no ip address

VSS(config-if)# interface po20

VSS(config-if)# ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface ten1/2/1

VSS(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- MEC to Access layer

VSS(config-if)# interface po10

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

VSS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface gig1/1/2

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# channel-group 10 mode desirable

Configure los dispositivos vecinos para adaptarse al canal de puerto

La conexión entre el Switch-1 VSS y sus dispositivos vecinos está inactiva en este momento. Por lo tanto, un canal de puerto se configura sin interferir en el flujo de tráfico a través de Distribution-1.

!--- In Core layer devices

Core(config)# int gig 1/1

Core(config-if)# no ip address

Core(config-if)# int po20

Core(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Core(config-if)# no shut

Core(config-if)# int gig 1/1

Core(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- In Access layer devices

Access(config)# int po10

Access(config-if)# switchport

Access(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Access(config-if)# switchport trunk

Access(config-if)# no shut

Access(config-if)# int gig 1/1

Access(config-if)# channel-group 10 mode desirable

2. En VSS, tanto el chasis activo como el de espera utilizan la dirección MAC de la memoria intermedia del chasis activa y la dirección IP de VLAN. HSRP ya no es necesario.

- Mueva las direcciones IP virtuales HSRP a las interfaces VLAN.

- Elimine la configuración HSRP de las interfaces VLAN.

Configuración inicial

interface Vlan10

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

standby 10 ip 10.1.1.1

standby 10 priority 110

!

interface Vlan20

ip address 20.1.1.2 255.255.255.0

standby 20 ip 20.1.1.1

standby 20 priority 110

!

Cambios de configuración

VSS(config)# interface Vlan10

VSS(config-if)# no standby 10 ip 10.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 10 priority 110

VSS(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

VSS(config-if)# interface Vlan20

VSS(config-if)# no standby 20 ip 20.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 20 priority 110

VSS(config-if)# ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

Nota: Los dispositivos finales seguirían apuntando sus entradas ARP a la dirección MAC HSRP inicial. Hasta que se agote el tiempo de espera de estas entradas o se envíe otro ARP para actualizar su memoria caché, se produce alguna pérdida de conectividad.

3. Habilite la función NSF-SSO para los protocolos de IP Routing utilizados. VSS simplifica la configuración de routing, por lo que algunas de las sentencias de red ya no son necesarias. Por lo tanto, se pueden eliminar.

Switch VSS-1

VSS#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 20.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

VSS(config)# router ospf 1

VSS(config-router)# nsf

VSS(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

Núcleo

Core#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

Core(config)# router ospf 1

Core(config-router)# nsf

Core(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

4. Modifique la configuración de STP para que el Switch-1 VSS se convierta en la raíz de todas las VLAN.

12. Verifique la configuración y conectividad del Switch VSS-1.

- Habilite las interfaces VSS Switch-1.

- Verifique la conectividad L2 a los dispositivos de capa de acceso.

- Verifique la conectividad L3 a los dispositivos de capa principal.

13. Después de que se verifique la conectividad del Switch-1 VSS, cierre las interfaces de Distribution-1 para conmutar el tráfico a VSS.

14. Repita los pasos de conversión en el switch Distribution-1 para que esto se produzca en el modo de espera VSS preferido.

Distribution-1(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 2

!--- After conversion Distribution-1 will be noted !--- as Switch 2 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 2

VSS(config-if)#switch virtual link 2

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 2/5/4 is member of

PortChannel 2

Interface TenGigabitEthernet 2/5/5 is member of

PortChannel 2

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 2 brought up

Initializing as Virtual Switch Standby

15. Después de que el switch en espera de VSS se inicie, la configuración activa de VSS se sincroniza automáticamente con VSS en espera. Durante el arranque, las interfaces de VSS standby (Switch-2) están en estado apagado.

16. Finalice la configuración del switch virtual.

Nota: Este último paso crítico sólo se aplica a una conversión por primera vez. Si el switch ya se ha convertido o se ha convertido parcialmente, no puede utilizar este comando. Se genera un mensaje de error si el switch se convierte o se convierte parcialmente:

11:27:30: %PM-SP-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected

on Po110, putting Gi9/2 in err-disable state

Puede ejecutar este comando para configurar automáticamente la configuración del switch virtual en espera en el switch virtual activo:

VSS#switch accept mode virtual

This command will bring in all VSL configurations from the standby

switch and populate it into the running configuration.

In addition the startup configurations will be updated with the

new merged configurations.

Do you want proceed? [yes/no]: yes

Merging the standby VSL configuration. . .

Building configuration...

Nota: Tenga en cuenta que el comando switch accept mode virtual ya no es necesario en Cisco IOS Software Release 12.2 SXI ya que las configuraciones se fusionan automáticamente.

17. Agregue las interfaces Switch-2 a MEC.

- VSS

!--- To Core layer

VSS(config)# interface range tengig 1/2/1, tengig2/2/1

VSS(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

!--- To Access layer

VSS(config)# interface range gig 1/1/2, gig 2/1/2

VSS(config-if-range)# switchport

VSS(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

- Vecino VSS - Núcleo
Core(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Core(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

Core(config-if-range)# no shut

- Vecino VSS - Acceso
Access(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Access(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

Access(config-if-range)# no shut

La migración a VSS ha finalizado. En este punto, ambos switches de VSS se están ejecutando y el tráfico se balancea la carga en todas las interfaces de link ascendente.

Información Relacionada

- Configuración de Virtual Switching Systems

- Referencia de Comandos del Switch Virtual de Cisco IOS

- Soporte del producto Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440

- Soporte de Productos de Switches

- Soporte de Tecnología de LAN Switching

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems