Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Procedimiento Paso a Paso

Comandos para verificar la información del sistema

Resumen de Comandos

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar la información del sistema en los switches Catalyst.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se basa en los resultados de los comandos de:

- Switch Catalyst 6500 que ejecuta el software Cisco IOS® (en el Supervisor y MSFC), versión 12.1(11b)

Utilice el comando write erase en los switches que ejecutan Cisco IOS para asegurarse de que los switches tengan una configuración predeterminada. Use una PC que ejecute un software emulador de terminal.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Los switches Catalyst le permiten configurar varios parámetros descriptivos del sistema para facilitar la administración del equipo de trabajo de Internet. La capacidad de documentar y de identificar el equipo de conexión de red hará que sea más fácil para los administradores de red manejar y mantener su red.

Hay dos maneras en que se puede ver o utilizar la información del sistema:

1. Vía de protocolo simple de administración de red (SNMP) con el uso de una estación de administración SNMP

2. A través del comando prompt en el switch

Este documento describe cómo establecer los parámetros del sistema en los switches Catalyst que ejecutan Cisco IOS®. Los parámetros del sistema pueden ser consultados por las estaciones de administración SNMP. Este documento también muestra cómo configurar la fecha, la hora y la petición de ingreso de comando para el switch.

Estas son las tareas que se realizan en este documento:

1. Conectar una terminal con el switch.

2. Configurar el nombre del sistema.

3. Configurar el indicador del sistema.

4. Configurar el nombre del sistema.

5. Configurar el contacto del sistema.

6. Configurar la fecha y hora del sistema.

7. Ver la información del sistema.

8. Ver la fecha y hora.

9. Configurar direcciones IP en el switch.

10. Ver la configuración IP en el switch.

Procedimiento Paso a Paso

Realice los siguientes pasos para establecer los parámetros del sistema en los switches Catalyst que ejecutan el software del IOS de Cisco.

1. Conecte una terminal a los puertos de las consolas de los switches. Para obtener más información sobre cómo conectarse a los puertos de consola de los switches Catalyst, consulte la Descripción de la conexión del terminal a un puerto de consola en los Catalyst switches.

2. Utilice el comando hostname para establecer el nombre del switch en el IOS de Cisco.

Configure System Name:

Router(config)#hostname Switch-A-SJ1

Switch-A-SJ1(config)

Nota: Cuando comienza desde una configuración limpia en Cisco IOS, el mensaje incluye automáticamente Router> en el modo de ejecución de usuario. Para cambiar el nombre del host, debe estar en el modo de configuración global.

1. Configure el indicador del sistema con el comando del prompt desde el modo de configuración global en Cisco IOS.

Configure System Prompt:

Switch-A-SJ1(config)#prompt Switch-A>

Switch-A-SJ1(config)#exit

Switch-A>

Nota: Cuando configure la indicación con el comando prompt en el modo de configuración global, incluya el símbolo > si desea que aparezca como parte de la indicación del sistema. En Cisco IOS, para quitar el nuevo mensaje y volver al mensaje predeterminado, utilice el comando no prompt.

2. Cisco IOS no tiene un comando específico para establecer la ubicación. Sin embargo, puede usar el comando de configuración global banner motd para configurar la información de la ubicación.

Configure System Location:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c

Nota: Observe que el texto entre la letra c se puede mostrar durante el siguiente inicio de sesión.

3. Cisco IOS no tiene un comando específico para configurar el contacto del sistema. Sin embargo, puede utilizar el comando de configuración global banner motd.

Configure System Contact:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech

Support 408 123 4567 c

4. Configure la fecha y hora del sistema con el comando clock set en el modo EXEC privilegiado.

Configure System date and time:

Switch-A#clock set 20:09:01 3 Apr 2003

5. Para ver la información del sistema en Cisco IOS, utilice los comandos show environment y show version. El comando show run se puede utilizar para verificar la ubicación del sistema, el contacto del sistema, etc.

View System Information:

Switch-A#show environment status

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

fan-tray:

fantray fan operation sensor: OK

!--- Output suppressed.

Switch-A#show run

!

hostname Switch-A-SJ1

!

banner motd ^C

170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C

!

!--- Output suppressed.

6. Para mostrar la fecha y la hora del sistema, ingrese el comando show clock en la indicación.

View date and time:

Switch-A#show clock

20:09:06.079 UTC Thu Apr 3 2003

7. Utilice los comandos interface vlan, interface mod/port, switchport e ip route para configurar el acceso al switch. Ingrese al modo de configuración global y de interfaz.

Configure IP address and default route:

Switch-A(config)#interface vlan 1

Switch-A(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config)#interface fastEthernet 3/1

Switch-A(config-if)#switchport

Switch-A(config-if)#switchport access vlan 1

Switch-A(config-if)#no shut

Ahora, configure el gateway predeterminado del switch. Se pueden utilizar otras técnicas para establecer gateways y routing predeterminados en general. El siguiente ejemplo es un método:

Switch-A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

8. Verifique la información de la IP en el switch con los comandos show ip interface brief y show ip route.

View IP Configuration:

Switch-A#show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Method      Status      Protocol

Vlan1            172.16.1.2         YES    manual        up           up

FastEthernet3/1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed.

Switch-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1

Switch-A#

Para obtener más información sobre cómo configurar la dirección IP en los Catalyst switches, consulte el documento Configuración de una dirección IP de administración en Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 y switches de configuración fija Catalyst.

Comandos para verificar la información del sistema

Para verificar la información del sistema utilice los siguientes comandos:

- show environment: para ver cómo está configurado el sistema actual.

- show clock: para ver la fecha y hora del sistema.

- show interface - Para consultar la dirección IP configurada en el switch.

- show ip routing: para ver el gateway predeterminado configurado en el switch.

Resumen de Comandos

A continuación, se mencionan los diversos comandos referidos en este documento:

Cisco IOS (del modo de configuración global)

nombre del host

mensaje

banner motd

banner motd

reloj

interface vlan, interface mod/port, switchport

ip route

Cisco IOS (desde modo Enable [Activar])

show environment, show run

show clock

show ip interface brief

show ip route

Información Relacionada

- Configuración de una dirección IP de administración en Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 y en los switches de configuración fija Catalyst.

- Administración de Imágenes de Software y Uso de Archivos de Configuración en Catalyst Switches

- Soporte técnico y descargas de Cisco