Contenido

Introducción

Problema

Solución

Configuración recomendada de la tarjeta de línea NCS2K 400G

Configuración recomendada del MDS-9710

Introducción

Este documento describe los ajustes de configuración recomendados y los detalles asociados para la interoperabilidad (interoperabilidad) de Fibre Channel (FC) 16G entre la tarjeta de línea 400G-XP de la plataforma Cisco NCS2K y el switch MDS-9710.

Problema

Esta plataforma óptica de Cisco y el switch Cisco MDS se describen como referencia para la interoperabilidad de FC 16G en el documento actual:

- Plataforma Cisco ONS: NCS2006 O NCS2015 con tarjeta de línea 400G-XP

- Switch MDS-9710

Para conocer el estado de calificación de interoperabilidad de Cisco y los parámetros de configuración recomendados en las plataformas NCS2K y MDS para garantizar una interoperabilidad fluida, observe la solución proporcionada.

Solución

Configuración recomendada de la tarjeta de línea NCS2K 400G

A partir de la versión 10.6.2, la tarjeta NCS2K-400G-XP admitía cargas útiles de Fibre Channel (16G-FC) de 16G en sus puertos cliente.

Para soportar la carga útil de 16G-FC, se ha introducido un nuevo modo de operación de segmento, OPM_6x16G_FC.

El OPM_6X16G_FC permite 16FC en los puertos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los pasos de configuración del modo de tarjeta de línea 400G y del segmento se detallan aquí.

Para 400G-LC, se recomiendan estas configuraciones para los puertos cliente y troncales:

Tipo de TARJETA ONS

Dispositivo SAN

OPMODE

CARGA ÚTIL

Client_SQUELCH

Trunk_SQUELCH

400 G-XP

MDS 9710

MXP-200G

16 GFC

FALLA LOCAL

AIS

Configuración recomendada de MDS-9710

Configuración de MDS:

Configuración de MDS de GFC de 8/10/16

Administrador de velocidad = 16 GFC

Modo de velocidad = dedicado

Enlace troncal = ACTIVADO/DESACTIVADO

Créditos de búfer~ = 500

Carga compartida = ON