Contenido

Introducción

Antecedentes

Resolución de Problemas de Trunking MDS/Enlaces de Canal de Puerto que no aparecen

Verificación

Síntomas

Mensajes de registro

Base de datos OUI

Trabajo

Adiciones a la base de datos OUI

Tabla 1.1. Adiciones a la base de datos MDS OUI

Tabla 1.2. Agregaciones de base de datos OUI Nexus 5000/5500/5600/6000

Tabla 1.3. Adiciones a la base de datos OUI de Nexus 9000

Tabla 1.4. Adiciones a la base de datos UCS FI OUI

Advertencias

Introducción

Este documento describe por qué un enlace de canal de fibra (FC) entre un switch Cisco Multilayer Director (MDS) y otro switch Cisco no aparece cuando se realiza la conexión troncal o en un canal de puerto; sin embargo, el mismo enlace puede aparecer cuando no está en un canal de puerto y el enlace troncal está desactivado.

Antecedentes

Esto incluye enlaces FC entre switches MDS y otros switches MDS, switches Nexus y Fabric Interconnects (FI) de Unified Computing System (UCS).

Consejo: Para obtener información más detallada sobre los canales de puerto y el enlace troncal, consulte las guías de configuración de canal de puerto y enlace troncal adecuadas.

Guía del canal de puerto: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_portchannels.html

Guía de enlace troncal: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_trunking.html

Todos los switches MDS pueden agregar varios enlaces físicos en un único enlace virtual a través de canales de puerto, así como transportar varias redes de área de almacenamiento virtual (VSAN) a través de un enlace con la función de enlace troncal cuando se conectan con otro dispositivo Cisco.

Para negociar los canales de puerto y los enlaces troncales, los switches MDS utilizan los servicios de parámetros de par de intercambio (EPP) para comunicarse a través de puertos de par en un enlace entre switches (ISL). Parte del proceso de negociación ISL verifica que el par sea un dispositivo Cisco con el Identificador único organizativo (OUI) del par.

Si la OUI de un switch de Cisco no aparece en la base de datos OUI del peer como una OUI de Cisco, el link no aparece cuando se agrega a un canal de puerto o si el trunking está habilitado en la interfaz.

Resolución de Problemas de Trunking MDS/Enlaces de Canal de Puerto que no aparecen

Si el link está en un canal de puerto, verifique que la interfaz de canal de puerto tenga el modo de canal activo configurado.

MDSswitch# show run interface port-channel 1

...

interface port-channel1

channel mode active      <<<<

Si el enlace está conectado a un switch de virtualización de puertos N_Port (NPV), como un FI, compruebe que las funciones NPIV y fport-channel-trunk estén activadas.

MDSswitch# show feature | include npiv

npiv 1 enabled

MDSswitch# show feature | include fport

fport-channel-trunk 1 enabled

Si el link es trunking, verifique que el protocolo de trunking esté habilitado globalmente.

MDSswitch# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Verifique que el trunking esté habilitado en la interfaz.

MDSswitch# show interface port-channel 1

port-channel1 is down (No operational members)

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Admin port mode is auto, trunk mode is on <<<<

Si el link está conectado a 8 Gbps, asegúrese de que el patrón de relleno, o la palabra de relleno, se debe configurar igual para ambos lados del link. De forma predeterminada, los dispositivos MDS, N5K/N6K y UCS FI 6300 Series utilizan ARBFF. N9K y UCS FI serie 6400 solo admiten IDLE como patrón de relleno 8G.

Utilice este comando para confirmar el patrón de relleno actual en las interfaces MDS/N5K/N6K fc x/y:

slot x show hardware internal fcmac port y port-info | i FILL

MDSswitch# slot 1 show hardware internal fcmac port 2 port-info | i FILL

FILL_WORD(raw) : ARBFF (0xbc94ffff)

Nota: La salida en los switches Nexus puede ser 0x0 (la interfaz no es de 8 Gbps), 0xBC94FFFF (ARBFF) o 0xBC95B5B5 (IDLE).

Cuando se conecta un N9K o UCS FI 6400 a un dispositivo que utiliza ARBFF de forma predeterminada, debe configurar la interfaz en el dispositivo conectado para utilizar IDLE.

MDSswitch# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MDSswitch(config)# interface fc1/2MDSswitch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

En UCS FI serie 6300, verá el patrón de relleno de los enlaces ascendentes de FC y se configurará en UCS Manager (UCSM) en SAN > SAN Cloud > Fabric > Uplink FC Interfaces > FC Interface x/yen la ficha General.

Verificación

Síntomas

- Las interfaces aparecen como puertos únicos con el enlace troncal desactivado, pero no en un canal de puerto.

- Una única interfaz no puede aparecer con el trunking habilitado.

- Cuando se encuentra en un canal de puerto o se agrega a un canal de puerto, las interfaces se desactivan inmediatamente por error.

Mensajes de registro

Nota: Es posible que el OUI del switch esté ausente de la base de datos OUI del peer en uno o ambos lados de un link. Ambas partes deben ser investigadas.

Para switches MDS y Nexus:

El switch sin OUI del peer en su base de datos OUI registra los errores "flogi físico rechazado, esperando el modo de puerto" y "EPP_SYNC".

MDSswitch# show flogi internal event-history errors | include reject previous 1 next 1

...

10) Event:E_DEBUG, length:124, at 727676 usecs after Tue May 14 17:44:47 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

11) Event:E_DEBUG, length:124, at 661821 usecs after Tue May 14 17:44:39 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

12) Event:E_DEBUG, length:73, at 772303 usecs after Tue May 14 17:43:11 2013

[102] fs_flogi_send_flogi_reject: mts_q == 0, ifindex 0x12ae000, port 0x0

MDSswitch# show port internal event-history errors | include EPP previous 1 next 1

...

19) Event:E_DEBUG, length:48, at 465145 usecs after Tue May 14 17:44:49 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

...

27) Event:E_DEBUG, length:48, at 280537 usecs after Tue May 14 17:44:43 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

Para confirmar la interfaz de los errores, traduzca el índice con el filtro show interface snmp-ifindexand por el índice ifindex en el mensaje de error. El ejemplo utiliza el ifindex 12ae000 encontrado en los errores de historial de eventos internos flogi.

MDSswitch# show interface snmp-ifindex | include 12ae000

fc6/47 0019587072 (00012ae000)

Para FI de UCS: La FI sin OUI del peer en su base de datos OUI registra los errores "PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE" y "port fcx/y retry vf tagging on non-cisco switch".

UCS(nxos)# show port internal event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:117, at 225850 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pi_fsm_port_attr_change_init: Ifindex (fc1/47)0x102e000, Err disabled event (PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE)0xd7

2) Event:E_DEBUG, length:100, at 222587 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pm_process_fport_vf_tagging_capability: port fc1/47 attempting vf tagging on non-cisco switch

Base de datos OUI

Extraiga la OUI de cada switch. El OUI es el tercer, cuarto y quinto octeto del World Wide Name (WWN).

peer-switch# show wwn switch

Switch WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

En este ejemplo, el OUI del switch es 0x002A6A.

Verifique la base de datos OUI del switch para la OUI del switch peer. Si el comando no tiene salida, el OUI está ausente de la base de datos.

MDSswitch# show wwn oui | include 0x002a6a

MDSswitch#

Nota: Las FI de UCS no admiten el comando wwn ouicommand. Consulte la Tabla 1. y la tabla 2. para ver cuándo se agregaron OUI a la base de datos FI OUI.

Trabajo

Las bases de datos de OUI del switch se actualizan mediante actualizaciones de software del switch. Hasta que se pueda actualizar un switch a una versión de software con una base de datos OUI que incluya la OUI del switch de peer, utilice links únicos configurados fuera de los canales de puerto con trunking inhabilitado.

El comando ewwn oui <hex oui> en los switches MDS y Nexus puede agregar manualmente OUI de Cisco a la base de datos OUI del switch.

En los switches MDS, esta función está disponible en NX-OS versión 7.3(0)D1(1) y posteriores.

En los switches Nexus 5K/6K, esta función se agregó en NX-OS versión 7.3(3)N1(1) y posteriores.

En los switches Nexus 9000 en NX-OS 7.x, esta función está disponible en NX-IS versión 7.3(1)N1(1) y posteriores.

En los switches Nexus 9000 en otras versiones de NX-OS, esta función está disponible en NX-OS versión 9.3(3) y posteriores.

Example: MDSswitch# configure terminal

MDSswitch(config)# wwn oui 0x0000fc

MDSswitch# show wwn oui

OUI Vendor Default/Static

----------------------------------------------------

0x0000fc Cisco Static

Los switches Nexus 9000 en imágenes ACI pueden agregar una OUI a la biblioteca en tiempo de ejecución desde el APIC en 15.0(1k) y posteriores.

Adiciones a la base de datos OUI

Tabla 1.1. Adiciones a la base de datos MDS OUI

OUI

Software que incluye OUI

0x547FEE

Todas las versiones de NX-OS 5.0(1) y posteriores.

0x00351A

0x003A7D

0x004268

0x0062EC

0x007888

0x00C164

0x00C88B

0x00F28B

0x00FEC8

0x046273

0x188B9D

0x5897BD

0x58AC78

0x5C838F

0x64F69D

0x70E422

0x80E01D

0x84B261

0x84B802

0xA46C2A

0xCC167E

0xCC46D6

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

NX-OS 5.x a las 5.2(8h) y posteriores.

NX-OS 6.x en 6.2(17) y posteriores.

NX-OS 7.x a 7.3(1)D1(1) y posteriores.

Todas las versiones de NX-OS 8.3(1) y posteriores.

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

Todas las versiones de NX-OS 5.2(6) y posteriores.

0x508789

0x58F39C

0x7426AC

0x7C0ECE

0x881DFC

0x88F031

0x8C604F

0xA0ECF9

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF8C288

0xFC5B39

Todas las versiones de NX-OS 6.2(11) y posteriores.

0x000831

0x003A9C

0x74A02F

0xD0A5A6

NX-OS 5.x a 5.2(8g) y posteriores.

NX-OS 6.x a 6.2(11c) y posteriores.

Todas las versiones de NX-OS 7.3(1)D1(1) y posteriores.

0x70EA1A

0xC4F7D5

Todas las versiones de NX-OS 8.4(2) y posteriores.

0x00FD22

0x10B3D5

0x10B3D6

0x4C710D

0xC4B239

0xD4E880

NX-OS 6.x en 6.2(33) y posteriores.

Todas las versiones de NX-OS 8.4(2) y posteriores.

0xDC774C

NX-OS 8.4(x) a 8.4(2c) y posteriores.

NX-OS 9.x a las 9.2(1) y posteriores.

0x3C13CC

0x4CE176

Por determinar

Tabla 1.2. Agregaciones de base de datos OUI Nexus 5000/5500/5600/6000

OUI

Software que incluye OUI

0x002A6A

0x00DEFB

0x8C604F

NX-OS 5.1 a 5.1(3)N2(1) y posteriores.

NX-OS 5.2 a 5.2(1)N1(4) y posteriores.

Todas las versiones de NX-OS 6.0(2)N1(2) y posteriores.

0x50EB1A

0x9371D5

Todas las versiones de NX-OS 7.3(7)N1(1) y posteriores.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Todas las versiones de NX-OS 7.3(10)N1(1) y posteriores.

Tabla 1.3. Adiciones a la base de datos OUI de Nexus 9000

OUI

Software que incluye OUI

0x000831

0x001086

0x0024FF

0x0027E3

0x002A10

0x002CC8

0x00351A

0x003A7D

0x003A99

0x003A9C

0x004268

0x005D73

0x0062EC

0x006BF1

0x007888

0x0081C4

0x0090FA

0x00A2EE

0x00A38E

0x00A6CA

0x00A742

0x00B771

0x00BE75

0x00C164

0x00C88B

0x00D78F

0x00EABD

0x00F28B

0x00F663

0x00FCBA

0x00FEC8

0x043110

0x046273

0x0896AD

0x1005CA

0x14F0C5

0x188090

0x188B9D

0x18E728

0x1C6A7A

0x286F7F

0x28AC9E

0x2C27D7

0x2C3311

0x2C44FD

0x2C5A0F

0x2CD02D

0x380E4D

0x3890A5

0x3C08F6

0x3C4A92

0x40017A

0x40CE24

0x4403A7

0x4C776D

0x500F80

0x502FA8

0x5061BF

0x508789

0x54A274

0x58971E

0x5897BD

0x58AC78

0x58F39C

0x5C838F

0x641225

0x64A0E7

0x64F69D

0x68BDAB

0x6C9CED

0x6CB2AE

0x700F6A

0x70695A

0x70708B

0x7079B3

0x707DB9

0x70DB98

0x70DF2F

0x70E422

0x7426AC

0x74A02F

0x74A2E6

0x780CF0

0x78725D

0x78BAF9

0x78DA6E

0x78E3B5

0x7C0ECE

0x7C69F6

0x80E01D

0x843DC6

0x8478AC

0x84B261

0x84B802

0x881DFC

0x885A92

0x88F031

0x8CB64F

0xA0239F

0xA03D6F

0xA09351

0xA0E0AF

0xA0ECF9

0xA44C11

0xA46C2A

0xA80C0D

0xA89D21

0xA8B1D4

0xB02680

0xB08BCF

0xB0AA77

0xB41489

0xB4DE31

0xB83861

0xBADBAD

0xBC26C7

0xC0626B

0xC067AF

0xC08C60

0xCC167E

0xCC46D6

0xCE90D1

0xD072DC

0xD0A5A6

0xD46D50

0xD867D9

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

0xE4C722

0xE86549

0xE8B748

0xE8BA70

0xEC3091

0xEC4476

0xECBD1D

0xECC882

0xF02572

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF45FD4

0xF4ACC1

0xF4CFE2

0xF4DBE6

0xF80BCB

0xF866F2

0xF8C288

0xFC5B39

0xFCFBFB

Todas las versiones de NX-OS 9.2(4) y posteriores.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Todas las versiones de NX-OS 10.1(2) y posteriores.

Tabla 1.4. Adiciones a la base de datos UCS FI OUI

OUI

Software que incluye OUI

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

Software de paquete 2.x a 2.2(8j) y posteriores.

Software de paquete 3.x a 3.1(3b) y 3.1(3h) y posteriores.

Software de paquete 3.2(3d) y posterior.

0x002651

Software de paquete 2.x a 2.2(8j) y posteriores.

Paquete software 3.x a 3.1(3h) y posteriores.

Software de paquete 3.2(3d) y posterior.

0x0025B5

0xA44C11

Paquete software 3.x a 3.1(3h) y posteriores.

Software de paquete 3.2(3d) y posterior.

0x000831

0x003A9C

0xD0A5A6

Paquete software 3.x a 3.2.3h y posteriores.

Todas las versiones del software del paquete en 4.0(1x).

Paquete software en 4.0(2b) y posteriores.

0x6400F1

Software de paquete 3.3(5b) y posterior.

0x00EEAB

0x0476B0

0x24169D

0x34ED1B

0x3C510E

0x4CE175

0x4CE176

0x5CA62D

0x6C310E

0x70EA1A

0x7C210E

0x7CAD4F

0x9077EE

0xA0B439

0xA4530E

0xAC3A67

0xAC4A67

0xBC5A56

0xC014FE

0xC4F7D5

0xCC7F76

0xE41F7B

Software de paquete 4.1(3a) y posterior.

0xAC7A56

Software de paquete 4.1(2a) y posterior.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Software de paquete 4.2(1d) y posterior.

Advertencias

Id. de bug Cisco CSCut41864 - El proceso de puerto falla cuando la interfaz > 64 se utiliza para conexiones NPV-NPIV

Id. de bug Cisco CSCuz52695 - Error de UCS FI FC Uplinks Inhabilitar VPN conectado inmediatamente a MDS9396S

Id. de error de Cisco CSCvp95480 - 6454 FI - Restricción de direcciones WWxN permitidas durante la configuración de UCSM (evite la dirección multicast)

Se han registrado varios errores de funcionamiento para documentar OUI que no se encontraban en las bibliotecas OUI de los switches. Estos incluyen:

Errores MDS/UCS

Id. de bug Cisco CSCtr01652 - Agregue N7K OUI a la lista de OUI de Cisco reconocidos de liboui. MDS.

Errores MDS/N5K/N6K

Id. de error de Cisco CSCty04686 - Agregar MAC OUI "002a6a", "8c604f", "00defb" para 5k/UCS-FI

Errores MDS

Id. de error de Cisco CSCta97375 - GLDN:SABER: Saber oui no se reconoce como cisco oui 547FEE.

Id. de error de Cisco CSCur44218 - Agregue OUI de MiniUCS FI a la lista de OUI de Cisco reconocidos de liboui

Id. de error de Cisco CSCuz11494 - El canal de puerto FC no aparece con UCS OUI 00:c8:8b de peer

Id. de error de Cisco CSCuu03717 - Agregar OUI 00:3a:9c, 00:08:31, d0:a5:a6 a la lista OUI predeterminada

Id. de error de Cisco CSCuu26045 - Agregar MiniUCS FI OUI 0x74a02f a la lista MDS de OUI de Cisco reconocidos

Id. de error de Cisco CSCvx67383 - Canal de puerto MDS hacia ACI LEAF N9K con switch OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) no se activa ni se conecta el tronco

Id. de error de Cisco CSCvx49403 - El canal de puerto con switch de Cisco OUI 0xDC774C no se activa ni se conecta el tronco.

Id. de error de Cisco CSCvr60193 - Agregar OUI C4:F7:D5 a la lista OUI predeterminada

Id. de error de Cisco CSCvp19788- MDS 9000 Añada OUI 70:EA:1A a OUI Library

Id. de bug Cisco CSCvt28351 - Agregue seis OUI a la lista OUI predeterminada

Id. de error de Cisco CSCvw14504 - Agregar OUI 0x4CE176 a la base de datos OUI - Canales de puerto y enlaces troncales que no funcionan con OUI 0x4CE176

Id. de error de Cisco CSCvx67383 - Canal de puerto MDS hacia ACI LEAF N9K con switch OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) no se activa ni se conecta el tronco

Errores N5K/N6K

Id. de error de Cisco CSCvx72821 - Canal de puerto con switch de Cisco OUI 0xDC74C o 0x4CE176 o 0x3C13CC no se activa ni se conecta el trunk.

Id. de error de Cisco CSCvp54881 - No se puede crear el canal de puerto San entre UCS y Nexus 56128p

Errores de N9K

Id. de error de Cisco CSCvp21786 - Nexus 9000:::No se puede activar el modo F san-port-channel o trunking entre MDS y N9K

Id. de error de Cisco CSCvx68507 - El canal de puerto con switch de Cisco OUI 0xDC774C o 0x4CE176 o 0x3C13CC no se activa ni se conecta el tronco.

Errores de UCS

Id. de error de Cisco CSCvk63036 - UCS Falta OUI 003a9c, 000831, d0a5a6 — Evita la formación de FC/FCoE Port-Channel

Id. de error de Cisco CSCvv70634 - UCS FI necesita agregar N9K OUI adicionales

Id. de error de Cisco CSCvx68517 - El canal de puerto con switch de Cisco OUI 0xDC774C o 0x4CE176 o 0x3C13CC no se activa ni se conecta el tronco. ID de falla de funcionamiento de Cisco