Contenido

Introducción

Antecedentes

Prerequisites

Comprensión de algunas palabras clave relacionadas

Requirements

Configurar

Paso 1

Generar un par de claves RSA

Paso 2

Crear un punto de confianza de CA y asociar el par de claves RSA con el punto de confianza

Paso 3

Paso 4

Generación de solicitudes de firma de certificado

NX-OS 8.4(1x) y versiones anteriores

NX-OS 8.4(1) y posterior.

Paso 5

Paso 6

Verificación

Limitaciones y advertencias

Límites máximos para CA y certificado digital

Advertencias

Introducción

Este documento describe los pasos de configuración para la configuración de Trustpoint y Certificates en los switches MDS.

Antecedentes

La compatibilidad con la infraestructura de clave pública (PKI) proporciona a los switches de la familia Cisco Multilayer Director Switch (MDS) 9000 los medios necesarios para obtener y utilizar certificados digitales con el fin de garantizar una comunicación segura en la red. La compatibilidad con PKI proporciona capacidad de gestión y escalabilidad para IP Security (IPsec), Internet Key Exchange (IKE) y Secure Shell (SSH).

Prerequisites

Debe configurar el nombre de host y el nombre de dominio IP del switch si aún no están configurados.

switch# configuration terminal

switch(config)# switchname <switchName>

SwitchName(config)# ip domain-name example.com

Nota: Si se cambia el nombre de host IP o el nombre de dominio IP después de generar el certificado, se puede invalidar el certificado.

Comprensión de algunas palabras clave relacionadas

Punto de confianza: objeto configurado localmente que contiene información sobre una autoridad de certificación (CA) de confianza, incluidos el par de claves RSA local, los certificados públicos de CA y el certificado de identidad emitido al switch por una CA.  Se pueden configurar varios puntos de confianza para inscribir certificados de identidad de switch de varias CA.  La información de identidad completa de un punto de confianza se puede exportar a un archivo en el formato estándar PKCS12 protegido por contraseña. Se puede importar posteriormente al mismo switch (por ejemplo, después de un fallo del sistema) o a un switch de sustitución. La información de un archivo PKCS12 consta del par de claves RSA, el certificado de identidad y el certificado (o cadena) de la CA.

Certificado de la CA: se trata del certificado emitido por la entidad de certificación (CA) con respecto a sí misma. Puede haber una CA intermedia o subordinada en la configuración.  En ese caso, también podría hacer referencia al certificado público de CA intermedia o subordinada.

Autoridades de certificados (CA): dispositivos que administran solicitudes de certificados y emiten certificados de identidad a entidades como hosts, dispositivos de red o usuarios. Las CA proporcionan una gestión de claves centralizada para dichas entidades.

Par de claves RSA: se genera con cli en el switch y se asocia con el punto de confianza.  Para cada punto de confianza configurado en el switch, debe generar un par de claves RSA único y asociarlo con el punto de confianza.

Certification Signing Request (CSR) (Solicitud de firma de certificación [CSR]) Solicitud que se genera desde el switch y que se envía a la CA para su firma. Con esta CSR, la CA devuelve el certificado de identidad.

Certificado de identidad: se trata del certificado firmado y emitido por la autoridad de certificación para el switch desde el que se genera la CSR.  Una vez que se envía una CSR a una CA, la CA o un administrador proporciona el certificado de identidad por correo electrónico o a través de un navegador web.  Para pegar un certificado de identidad en un punto de confianza de MDS, debe estar en formato PEM estándar (base64).

Requirements

CA raíz .

Certificados de CA secundaria (si los certificados de identidad están firmados por la CA secundaria). En este caso, también es necesario agregar certificados de CA secundaria en el switch.

Certificado de identidad

Configurar

Paso 1

Generar un par de claves RSA

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto key generate rsa label <rsaKeyPairName> exportable modulus xxx

(Los valores de módulo válidos son (predeterminados) 512, 768, 1024, 1536, 2048 y 4096)

Paso 2

Crear un punto de confianza de CA y asociar el par de claves RSA con el punto de confianza

El FQDN del switch se utiliza como etiqueta de clave predeterminada cuando no se especifica ninguno durante la generación de pares de claves.

switchName(config)# crypto ca trustpoint <trustpointName>

switchName(config-trustpoint)# enroll terminal

switchName(config-trustpoint)# rsakeypair <rsaKeyPairName>

Paso 3

Autenticación de una autoridad de certificados de punto de confianza

Si la CA que se está autenticando no es una CA autofirmada, es necesario especificar la lista completa de certificados de CA de todas las CA de la cadena de certificación durante el paso de autenticación de la CA. Esto se denomina la cadena de certificados de CA de la CA que se está autenticando. El número máximo de certificados en una cadena de certificados de CA es 10.

Cuando sólo hay CA raíz

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto ca authenticate <trustpointName>

input (cut & paste) CA certificate (chain) in PEM format;

end the input with a line containing only END OF INPUT :

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDmjCCAoKgAwIBAgIGAVTGvpxRMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMF0xCzAJBgNVBAYT

AkFVMSUwIwYDVQQKDBxDaXNjbyBTeXN0ZW1zIEluYy4gQXVzdHJhbGlhMRIwEAYD

VQQLDAlDaXNjbyBUQUMxEzARBgNVBAMMCk5pa29sYXkgQ0EwHhcNMTYwNTE5MDIw

MTAxWhcNMjYwNTIwMDIwMTE0WjBdMQswCQYDVQQGEwJBVTElMCMGA1UECgwcQ2lz

Y28gU3lzdGVtcyBJbmMuIEF1c3RyYWxpYTESMBAGA1UECwwJQ2lzY28gVEFDMRMw

EQYDVQQDDApOaWtvbGF5IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC

AQEAm6onXi3JRfIe2NpQ53CDBCUTn8cHGU67XSyqgL7MlYBhH032QaVrT3b98KcW

55UoqQW15kAnJhNTIQ+f0f8oj9A5UbwcQwIXQuHGkDZvJULjidM37tGF90ZVLJs7

sMxsnVSPIe05w71B9Zuvgh3b7QEdW0DMevNwhuYgaZ0TWrkRR0SoG+6l60DWVzfT

GX0I7MCpLE8JevHZmwfutkQcbVlozcu9sueemvL3v/nEmKP+GlxboR9EqFhXQeyy

/qkhr7Oj/pPHJbvTSuf09VgVRi5c03u7R1Xcc0taNZxSENWovyy/EXkEYjbWaFr7

u+Npt5/6H3XNQKJ0PCSuoOdWPwIDAQABo2AwXjAfBgNVHSMEGDAWgBSE/uqXmcfx

DeH/OVLB6G3ARtAvYzAdBgNVHQ4EFgQUhP7ql5nH8Q3h/zlSwehtwEbQL2MwDgYD

VR0PAQH/BAQDAgGGMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH9J

a89CFrIUIGGQFg6L2CrYmuOE0bv69UnuodvzG/qEy4GwWUNkUCNu8wNfx3RAgJ8R

KHUbeQY0HjGRaThY8z7Qx8ugA6pDEiwf/BMKPNBPkfhMEGL2Ik02uRThXruA82Wi

OdLY0E3+fx0KULVKS5VvO9Iu5sGXa8t4riDwGWLkfQo2AMLzc+SP4T3udEpG/9BD

nwGOseiz5a/kTAsMircoN2TcqoMBf5LQoA52DJf6MAHd2QZxcnm9ez8igKhzvMG1

OiopI3jTQ38Y9fqCK8E30wUwCozaY3jT0G3F57BfPCfBkkdz1a/Lw7en991xtBcp

0iptGTDJSt7TruaTvDs=

-----END CERTIFICATE-----

END OF INPUT ---> press Enter

Cuando hay CA intermedias o subordinadas

Los certificados deberán presentarse tal como se indica a continuación:

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto ca authenticate <trustpointName>

Input (cut & paste) CA certificate (chain) in PEM format;

end the input with a line containing only END OF INPUT :

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDmjCCAoKgAwIBAgIGAVTGvpxRMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMF0xCzAJBgNVBAYT

AkFVMSUwIwYDVQQKDBxDaXNjbyBTeXN0ZW1zIEluYy4gQXVzdHJhbGlhMRIwEAYD

VQQLDAlDaXNjbyBUQUMxEzARBgNVBAMMCk5pa29sYXkgQ0EwHhcNMTYwNTE5MDIw

MTAxWhcNMjYwNTIwMDIwMTE0WjBdMQswCQYDVQQGEwJBVTElMCMGA1UECgwcQ2lz

Y28gU3lzdGVtcyBJbmMuIEF1c3RyYWxpYTESMBAGA1UECwwJQ2lzY28gVEFDMRMw

EQYDVQQDDApOaWtvbGF5IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC

AQEAm6onXi3JRfIe2NpQ53CDBCUTn8cHGU67XSyqgL7MlYBhH032QaVrT3b98KcW

55UoqQW15kAnJhNTIQ+f0f8oj9A5UbwcQwIXQuHGkDZvJULjidM37tGF90ZVLJs7

sMxsnVSPIe05w71B9Zuvgh3b7QEdW0DMevNwhuYgaZ0TWrkRR0SoG+6l60DWVzfT

GX0I7MCpLE8JevHZmwfutkQcbVlozcu9sueemvL3v/nEmKP+GlxboR9EqFhXQeyy

/qkhr7Oj/pPHJbvTSuf09VgVRi5c03u7R1Xcc0taNZxSENWovyy/EXkEYjbWaFr7

u+Npt5/6H3XNQKJ0PCSuoOdWPwIDAQABo2AwXjAfBgNVHSMEGDAWgBSE/uqXmcfx

DeH/OVLB6G3ARtAvYzAdBgNVHQ4EFgQUhP7ql5nH8Q3h/zlSwehtwEbQL2MwDgYD

VR0PAQH/BAQDAgGGMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH9J

a89CFrIUIGGQFg6L2CrYmuOE0bv69UnuodvzG/qEy4GwWUNkUCNu8wNfx3RAgJ8R

KHUbeQY0HjGRaThY8z7Qx8ugA6pDEiwf/BMKPNBPkfhMEGL2Ik02uRThXruA82Wi

OdLY0E3+fx0KULVKS5VvO9Iu5sGXa8t4riDwGWLkfQo2AMLzc+SP4T3udEpG/9BD

nwGOseiz5a/kTAsMircoN2TcqoMBf5LQoA52DJf6MAHd2QZxcnm9ez8igKhzvMG1

OiopI3jTQ38Y9fqCK8E30wUwCozaY3jT0G3F57BfPCfBkkdz1a/Lw7en991xtBcp

0iptGTDJSt7TruaTvDs=

-----END CERTIFICATE-------

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIC4jCCAoygAwIBAgIQBWDSiay0GZRPSRIljK0ZejANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB

kDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYRYW1hbmRrZUBjaXNjby5jb20xCzAJBgNVBAYTAklO

MRIwEAYDVQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcTCUJhbmdhbG9yZTEOMAwGA1UE

ChMFQ2lzY28xEzARBgNVBAsTCm5ldHN0b3JhZ2UxEjAQBgNVBAMTCUFwYXJuYSBD

QTAeFw0wNTA1MDMyMjQ2MzdaFw0wNzA1MDMyMjU1MTdaMIGQMSAwHgYJKoZIhvcN

AQkBFhFhbWFuZGtlQGNpc2NvLmNvbTELMAkGA1UEBhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUth

cm5hdGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmFuZ2Fsb3JlMQ4wDAYDVQQKEwVDaXNjbzETMBEG

A1UECxMKbmV0c3RvcmFnZTESMBAGA1UEAxMJQXBhcm5hIENBMFwwDQYJKoZIhvcN

AQEBBQADSwAwSAJBAMW/7b3+DXJPANBsIHHzluNccNM87ypyzwuoSNZXOMpeRXXI

OzyBAgiXT2ASFuUOwQ1iDM8rO/41jf8RxvYKvysCAwEAAaOBvzCBvDALBgNVHQ8E

BAMCAcYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUJyjyRoMbrCNMRU2OyRhQ

GgsWbHEwawYDVR0fBGQwYjAuoCygKoYoaHR0cDovL3NzZS0wOC9DZXJ0RW5yb2xs

L0FwYXJuYSUyMENBLmNybDAwoC6gLIYqZmlsZTovL1xcc3NlLTA4XENlcnRFbnJv

bGxcQXBhcm5hJTIwQ0EuY3JsMBAGCSsGAQQBgjcVAQQDAgEAMA0GCSqGSIb3DQEB

BQUAA0EAHv6UQ+8nE399Tww+KaGr0g0NIJaqNgLh0AFcT0rEyuyt/WYGPzksF9Ea

NBG7E0oN66zex0EOEfG1Vs6mXp1//w==

-----END CERTIFICATE-----

END OF INPUT ---> press Enter

Texto de color azul -> Se copia del certificado de la CA (se abre en cualquier editor de texto) y se pega cuando se le solicita en la CLI del switch.

Texto en color rojo -> Deberá introducirlo para finalizar el certificado.

Cualquier error en el certificado da como resultado lo siguiente

failed to load or parse certificate

could not perform CA authentication

Si intenta autenticarse desde un certificado de CA secundaria sin agregar el certificado de CA raíz, obtendrá

incomplete chain (no selfsigned or intermediate cert)

could not perform CA authentication

Si todo está bien

Fingerprint(s): SHA1 Fingerprint=E1:37:5F:23:FA:82:0C:63:40:9C:AD:C7:7A:83:C9:6A:EA:54:9A:7A

Do you accept this certificate? [yes/no]:yes

Paso 4

Generación de solicitudes de firma de certificado

NX-OS 8.4(1x) y versiones anteriores

switchName# configure terminal

switchName(config)# crytpo ca enroll <trustpointName>

Create the certificate request..

Create a challenge password. You  need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password: abcdef1234 ----- >(Keep a note of this password that you are entering)

The subject name in the certificate be the name of the switch.

Include the switch serial number in the subject name? [yes/no]: no

Include an IP address in the subject name [yes/no]: yes

ip address: 192.168.x.x

The certificate request be displayed...

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBqzCCARQCAQAwHDEaMBgGA1UEAxMRVmVnYXMtMS5jaXNjby5jb20wgZ8wDQYJ

KoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAL8Y1UAJ2NC7jUJ1DVaSMqNIgJ2kt8rl4lKY

0JC6ManNy4qxk8VeMXZSiLJ4JgTzKWdxbLDkTTysnjuCXGvjb+wj0hEhv/y51T9y

P2NJJ8ornqShrvFZgC7ysN/PyMwKcgzhbVpj+rargZvHtGJ91XTq4WoVkSCzXv8S

VqyH0vEvAgMBAAGgTzAVBgkqhkiG9w0BCQcxCBMGbmJ2MTIzMDYGCSqGSIb3DQEJ

DjEpMCcwJQYDVR0RAQH/BBswGYIRVmVnYXMtMS5jaXNjby5jb22HBKwWH6IwDQYJ

KoZIhvcNAQEEBQADgYEAkT60KER6Qo8nj0sDXZVHSfJZh6K6JtDz3Gkd99GlFWgt

PftrNcWUE/pw6HayfQl2T3ecgNwel2d15133YBF2bktExiI6Ul88nTOjglXMjja8

8a23bNDpNsM8rklwA6hWkrVL8NUZEFJxqbjfngPNTZacJCUS6ZqKCMetbKytUx0=

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

La contraseña de verificación no se guarda con la configuración. Esta contraseña es obligatoria en caso de que sea necesario revocar el certificado, por lo que debe recordarla.

Nota: No utilice el carácter '$' para la contraseña.  Hace que la CSR falle.

Copiar esto a partir de

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

Hasta

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Guarde esto fuera del switch. Esto debe reenviarse a la CA raíz o a la CA secundaria (lo que se firme) por correo electrónico u otro método.  La CA devuelve un certificado de identidad firmado.

NX-OS 8.4(1) y posterior.

Como solución para el Id. de error de Cisco CSCvo43832 , los avisos de inscripción se cambiaron en NX-OS 8.4(1).

De forma predeterminada, el nombre del sujeto es el mismo que el nombre del switch.

Los mensajes de inscripción también permiten un nombre de asunto alternativo y varios campos de DN.

Nota: El campo DN pide números como ejemplos para aceptar cualquier cadena con ese rango de caracteres.  Por ejemplo, el prompt de DN de estado dice:

Escriba Estado[1-128]:

Toma cualquier cadena de 1 a 128 caracteres.

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto ca enroll <trustpointName>

Create the certificate request ..

Create a challenge password. You need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password:abcdef1234

The subject name in the certificate is the name of the switch.

Change default subject name? [yes/no]:yes

Enter Subject Name:customSubjectName

Include the switch serial number in the subject name? [yes/no]:yes

The serial number in the certificate is: XXXXXXXXXXX

Include an IP address in the subject name [yes/no]:yes

ip address:192.168.x.x

Include the Alternate Subject Name ? [yes/no]:yes

Enter Alternate Subject Name:AltName

Include DN fields? [yes/no]:yes

Include Country Name ? [yes/no]:yes

Enter Country Code [XX]:US

Include State ? [yes/no]:yes

Enter State[1-128]:NC

Include Locality ? [yes/no]:yes

Enter Locality[1-128]:RTP

Include the Organization? [yes/no]:yes

Enter Organization[1-64]:TAC

Include Organizational Unit ? [yes/no]:yes

Enter Organizational Unit[1-64]:sanTeam

The certificate request is displayed...

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIDEjCCAfoCAQAwbzELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgMAk5DMQwwCgYDVQQH

DANSVFAxDDAKBgNVBAoMA1RBQzEQMA4GA1UECwwHc2FuVGVhbTElMCMGA1UEAwwc

RjI0MS0xNS0xMC05MTQ4VC0yLmNpc2NvLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD

ggEPADCCAQoCggEBAJxGBpaX7j1S5rtLfZhttgvcvDPeXrtFCwOwrSSshPnJfzKN

ZFxzqTtyTSZpTUApfhd2QEDu+rdz+5RB4LF6cP5YNJeiYwQattf65QFfxWffFEuk

BSSvkBwx7y0Bna0fW7rMhDgVF5c9Cj2qNItwkO4Wxx56Guzn/iQGbGQ8Ak3YA/mZ

6lwl4x8Xj15jHwPrg57HB0IJoVFta0SV7DRsCwguq7Vq3CxViQSgdlOn4op699fn

7mENvOFHUfZhPF+YgsUakGeTcJpebu524kg4nZH1eiu9mlrs9VrU0d2qG7Ez+Goi

+GFD0NrauCQSvREpk7dv7l8jMk+tYR6u3ETFYYUCAwEAAaBeMBkGCSqGSIb3DQEJ

BzEMDAphYmNkZWYxMjM0MEEGCSqGSIb3DQEJDjE0MDIwMHYDVR0RAQH/BCYwJIIc

RjI0MS0xNS0xMC05MTQ4VC0yLmNpc2NvLmNvbYcEwKgBCjANBgkqhkiG9w0BAQsF

AAOCAQEAcBrh5xObTI/SOJ7DLm9sf5rfYFaJ0/1BafKqi2Dp3QPLMIa1jydZwz4q

NdNj7Igb4vZPVv/KBrJCibdjEJUn/YiGMST9PFQLys/Qm0fhQmsWcDxDX5xkE+/x

jZ+/8o5W/p6fPV4xT6sGDydjhA5McYr1o3grj0iPWloP+BaDpZgLpIoUHQygk8RB

SJbRR48QKl6pOVwcLPMXWy4w9Yp24hoJ8LI4Ll10D+urpyeEu0IpXywQdOJShQ3S

LWDEgVQSOhFQ+L7c+GGhnrXNXBD37K5hQ2mwrSIqI0FjDQMfzsBDe8bnDqx/HlLa

EP0sjBxo5AxmGon3ZEdlj6ivoyCA/A==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Paso 5

Instalación de certificados de identidad

Nota: El número máximo de certificados de identificación que puede configurar en un switch es 16.

switch# configure terminal

switch(config)# crypto ca import <trustpointName> certificate

input (cut & paste) certificate in PEM format:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIEADCCA6qgAwIBAgIKCjOOoQAAAAAAdDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBkDEgMB4G

CSqGSIb3DQEJARYRYW1hbmRrZUBjaXNjby5jb20xCzAJBgNVBAYTAklOMRIwEAYD

VQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcTCUJhbmdhbG9yZTEOMAwGA1UEChMFQ2lz

Y28xEzARBgNVBAsTCm5ldHN0b3JhZ2UxEjAQBgNVBAMTCUFwYXJuYSBDQTAeFw0w

NTExMTIwMzAyNDBaFw0wNjExMTIwMzEyNDBaMBwxGjAYBgNVBAMTEVZlZ2FzLTEu

Y2lzY28uY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/GNVACdjQu41C

dQ1WkjKjSICdpLfK5eJSmNCQujGpzcuKsZPFXjF2UoiyeCYE8ylncWyw5E08rJ47

glxr42/sI9IRIb/8udU/cj9jSSfKK56koa7xWYAu8rDfz8jMCnIM4W1aY/q2q4Gb

x7RifdV06uFqFZEgs17/Elash9LxLwIDAQABo4ICEzCCAg8wJQYDVR0RAQH/BBsw

GYIRVmVnYXMtMS5jaXNjby5jb22HBKwWH6IwHQYDVR0OBBYEFKCLi+2sspWEfgrR

bhWmlVyo9jngMIHMBgNVHSMEgcQwgcGAFCco8kaDG6wjTEVNjskYUBoLFmxxoYGW

pIGTMIGQMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFhbWFuZGtlQGNpc2NvLmNvbTELMAkGA1UE

BhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUthcm5hdGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmFuZ2Fsb3JlMQ4w

DAYDVQQKEwVDaXNjbzETMBEGA1UECxMKbmV0c3RvcmFnZTESMBAGA1UEAxMJQXBh

cm5hIENBghAFYNKJrLQZlE9JEiWMrRl6MGsGA1UdHwRkMGIwLqAsoCqGKGh0dHA6

Ly9zc2UtMDgvQ2VydEVucm9sbC9BcGFybmElMjBDQS5jcmwwMKAuoCyGKmZpbGU6

Ly9cXHNzZS0wOFxDZXJ0RW5yb2xsXEFwYXJuYSUyMENBLmNybDCBigYIKwYBBQUH

AQEEfjB8MDsGCCsGAQUFBzAChi9odHRwOi8vc3NlLTA4L0NlcnRFbnJvbGwvc3Nl

LTA4X0FwYXJuYSUyMENBLmNydDA9BggrBgEFBQcwAoYxZmlsZTovL1xcc3NlLTA4

XENlcnRFbnJvbGxcc3NlLTA4X0FwYXJuYSUyMENBLmNydDANBgkqhkiG9w0BAQUF

AANBADbGBGsbe7GNLh9xeOTWBNbm24U69ZSuDDcOcUZUUTgrpnTqVpPyejtsyflw

E36cIZu4WsExREqxbTk8ycx7V5o=

-----END CERTIFICATE-----

Paso 6

Guarde la configuración

switch# copy running-config startup-config

Verificación

switchName# show crypto ca certificates

Trustpoint: <trustpointName>

certificate: ---> Identity Certificate

subject= /CN=CP-SAND-MDS-A.example.com

issuer= /C=GB/O=England/CN=Utility CA1

serial=16D34BA800004441C69D

notBefore=Nov 15 08:11:47 2021 GMT

notAfter=Nov 14 08:11:47 2023 GMT

SHA1 Fingerprint=03:E0:73:FE:31:C5:4A:84:C0:77:21:0F:3A:A0:05:29:55:FF:9B:7E

purposes: sslserver sslclient ike

CA certificate 0: ---> CA Certificate of Sub CA

subject= /C=GB/O=England/CN=Eng Utility CA1

issuer= /C=GB/O= England/CN=EngRoot CA

serial=616F2990AB000078776000002

notBefore=Aug 14 11:22:48 2012 GMT

notAfter=Aug 14 11:32:48 2022 GMT

SHA1 Fingerprint=DF:41:1D:E7:B7:AD:6F:3G:05:F4:E9:99:B2:9F:9C:80:73:83:1D:B4

purposes: sslserver sslclient ike

CA certificate 1: ---> CA Certificate of Root CA

subject= /C=GB/O=England/CN=Eng Root CA

issuer= /C=GB/O=Bank of England/CN=Eng Root CA

serial=435218BABA57D57774BFA7A37A4E54D52

notBefore=Aug 14 10:08:30 2012 GMT

notAfter=Aug 14 10:18:09 2032 GMT

SHA1 Fingerprint=E3:F9:85:AC:1F:66:22:7C:G5:36:2D:89:5A:B4:3C:06:0E:2A:DB:13

purposes: sslserver sslclient ike

switchName# show crypto key mypubkey rsa

key label: <rsaKeyPairName>

key size: 2048

exportable: yes

key-pair already generated

switchName# show crypto ca crl <trustpointName>

Trustpoint: <trustpointName>

==================================================================================================

Limitaciones y advertencias

Límites máximos para CA y certificado digital

Función

Límite máximo

Puntos de confianza declarados en un switch

16

Pares de claves RSA generados en un switch

16

Tamaño de par de claves RSA

4096 bits

Certificados de identidad configurados en un switch

16

Certificados en una cadena de certificados de CA

10

Puntos de confianza autenticados en una CA específica

10

Configuración predeterminada

Parámetros

Predeterminado

Punto de confianza

Ninguno

Par de claves RSA

Ninguno

Etiqueta de par de claves RSA

FQDN del switch

Módulo de par de claves RSA

512

Par de claves RSA exportable

Yes

Método de comprobación de revocación del punto de confianza

CRL

Advertencias

ID de error de Cisco CSCvo43832: la solicitud de firma de certificado (CSR) de MDS 9000 no incluye todos los campos de nombre distinguido (DN)

Cisco bug ID CSCvt46531 - Se necesita documentar los comandos 'trustpool' PKI

Cisco bug ID CSCwa7156 - Guía de configuración de seguridad de Cisco MDS serie 9000, Versión 8.x Necesita actualización en el carácter de contraseña

ID de error de Cisco CSCwa54084: el nombre alternativo del asunto es incorrecto en CSR generado por NX-OS