Contenido

Introducción

InformaciónDeFondo

Inicio rápido para solucionar errores

Pasos detallados para abordar la falla

Identificar el directorio

Verificación de capacidad

Limpieza de archivos

Falla provocada el /

Introducción

Este documento describe los códigos de error de ACI F1527, F1528, F1529 y los pasos de remediación.

Antecedentes

Estos tres fallos ocurren cuando la utilización de la capacidad de almacenamiento de un controlador excede su umbral.

F1527 es un error de advertencia que se produce cuando el uso es superior al 75%.

F1528 es un error importante que se produce cuando el uso está entre el 85% y el 90%.

F1529 es un fallo crítico que se produce cuando el uso es superior al 90%.

código: F1529

causa: equipo completo

descr : La unidad de almacenamiento /techsupport en el nodo 1 con el nombre de host rtp-aci08-apic1 montado en /techsupport está 100% llena

dn: topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

regla : eqpt-storage-full-critical

gravedad: crítica

Inicio rápido para solucionar errores

1. Identifique el directorio que está en capacidad

2. Compruebe que se ha alcanzado la capacidad

3. Limpieza de archivos en el directorio

Pasos detallados para abordar la falla

Identificar el directorio

El directorio contra el cual se genera el error se identificará en la descripción del error.

En los dos ejemplos a continuación puede ver que la falla F1527 se genera contra el directorio /firmware y la falla F1529 está ligada a /techsupport.

También podemos ver en la descripción que los fallos se producen en el nodo 1.

código: F1527

descr: La unidad de almacenamiento /firmware en el Nodo 1 montado en /firmware está llena al 76%

dn: topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/firmware]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-firmware]/fault-F1527

código: F1529

descr : La unidad de almacenamiento /techsupport en el nodo 1 con el nombre de host rtp-aci08-apic1 montado en /techsupport está 100% llena

dn: topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

Verificación de capacidad

Una vez que sepa en qué directorio se ha producido el fallo, puede utilizar la CLI para verificar que estamos utilizando tanto espacio en la unidad.

Usando el comando df -h podemos ver el espacio en disco disponible para cada montaje.

En la tabla siguiente podemos ver que /firmware está usando el 76% de su espacio disponible y /data/techsupport está usando el 100%

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   13G   25G  35% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   38G     0 100% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  721M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.0G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  9.0G   23G  29% /var/run/utmp

Limpieza de archivos

Después de haber verificado que la condición de falla está presente, podemos limpiar los archivos en el directorio.

Para ello, navegue hasta ese directorio; a continuación, puede enumerar los archivos por tamaño (ls -lahS) y eliminar cualquier archivo grande (rm <fileName>) que ya no se necesite.

A continuación, puede comprobar de nuevo con el comando df -h que el espacio se ha limpiado.

rtp-aci08-apic1# cd /data/techsupport

rtp-aci08-apic1# ls -lahS

total 38G

-rw-r--r--  1 admin   admin    10G Aug 10 18:12 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   9.4G Aug 10 18:13 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.9G Jul 24 02:05 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.7G Jul 24 01:55 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.5G May 15 19:33 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.1G May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   1.1G Aug 10 18:04 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   1.1G Aug 10 18:11 1g.img

-r--r-----  1 ifc     admin   952M May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   946M May  3 19:44 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-03T19-35UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   894M May 15 19:27 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   892M May  4 19:12 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   253M Mar 31 20:33 dbgexp_tsod-12345_12345_sysid-105_2023-03-31T20-25UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   205M Jul 18 14:40 dbgexp_coreexp-default_pod8-spine3_sysid-203_2023-07-18T14-21UTC_1689690102_0x1b01_kernel_log.0.tar.gz

-r--r-----  1 ifc     admin   141M Aug 10 18:02 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   134M Jul 24 02:00 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   130M May 15 19:29 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_db_2of3.tgz

rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# df -h | grep techsupport /dev/mapper/vg_ifc0-techsupport 40G 18G 20G 49% /data/techsupport

Falla provocada el /

Si el directorio que está lleno es el directorio /, es posible que no pueda limpiar los archivos afectados sin ser root.

código: F1528

descr: unidad de almacenamiento / en el nodo 1 con nombre de host rtp-aci08-apic1 montado en / está lleno al 89%

dn : topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/]-f-[/dev/vg_ifc0/boot]/fault-F1528

Cuando utilizamos el comando df -h aquí no vemos nada montado en /.

Utilizamos que /bin está 100% lleno. Sin embargo, al ver los archivos, solo vemos que 606M se utiliza en lugar de 40G.

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   40G     0 100% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   18G   20G  49% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  726M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.1G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  7.1G   25G  23% /var/run/utmp

rtp-aci08-apic1# cd /bin

rtp-aci08-apic1# ls -lahS | head

total 606M

-rwxr-xr-x  1 root root  103M Jul 26 20:44 nomad

-rwxr-xr-x  1 root root   60M Mar  1  2021 podman

-rwxr-xr-x  1 root root   51M Sep  9  2020 containerd

-rwxr-xr-x  1 root root   47M Aug  4  2021 consul

-rwxr-xr-x  1 root root   32M Apr 27  2021 atomix

-rwxr-xr-x  1 root root   30M Apr 27  2021 atomix-downgrade-grub

-rwxr-xr-x  1 root root   26M Sep  9  2020 ctr

-rwxr-xr-x  1 root root   25M Feb 13  2019 etcd

-rwxr-xr-x  1 root root   21M Feb 13  2019 etcdctl

Para ver los archivos reales que ocupan el espacio en /, necesitaríamos acceder a la CLI de APIC con el inicio de sesión raíz.

Para ello, deberá ponerse en contacto con el TAC de Cisco para obtener ayuda.