Contenido

Introducción

Antecedentes

Editar los objetos generados por el sistema

Configuración de la interfaz en la hoja 101

Cómo editar una política de perfil del sistema

Enfoque de API para agregar/eliminar la configuración de la interfaz

Agregar política de interfaz "10gig_policy" a la hoja 101 - E1/8

Agregar la política de interfaz "bcg1-3k" a la hoja 101 - E1/10

Eliminar configuración de interfaz asociada a la hoja 101 - E1/10

Agregar la política de interfaz "bcg1-3k" a la hoja 102 - E1/14

Summary

Problemas/errores conocidos

Introducción

Este documento describe el nuevo enfoque de configuración de la interfaz en ACI y proporciona los pasos para corregir errores al modificar las políticas de acceso generadas por el sistema vinculadas a ella.

Antecedentes

Las versiones 5.2.4 y posteriores introdujeron la opción de "configuración por puerto" (también denominada "configuración de interfaz" o infraPortConfig) para simplificar las políticas de acceso.

Tradicionalmente, ACI utiliza cuatro objetos (perfil de switch, selector de switch, perfil de interfaz y selector de interfaz) para seleccionar una interfaz determinada en un nodo de switch determinado.

Este documento se refiere a este modo de operaciones como la "configuración de perfiles y selectores". Esta imagen ilustra la configuración:

La opción de configuración de interfaz presenta los cuatro objetos como un único objeto. Como resultado, no necesita utilizar ni mantener perfiles de switch, selectores de switch, perfiles de interfaz y selectores de interfaz.

Los detalles se documentan en la guía de configuración. Consulte siempre la guía de configuración para obtener las actualizaciones más recientes.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/aci/apic/6x/l2-configuration/cisco-apic-layer-2-networking-configuration-guide-60x/access-interfaces-60x.html

Lo que es importante saber es que cuando se utiliza la nueva opción de "configuración de interfaz", Cisco APIC crea y mantiene los perfiles y selectores de switch, así como los perfiles y selectores de interfaz como de solo lectura con el menor número de objetos posible.

Estos objetos que Cisco APIC crea automáticamente se denominan "perfiles generados por el sistema".

Si intenta editar la directiva de perfil del sistema de cualquier otra forma, verá un error. No es posible eliminar <> porque el elemento principal es un perfil generado por el sistema o no es posible eliminar <> porque es un MO generado por el sistema.

Ejemplos de errores específicos:

Error 1. Error al eliminar el objeto:

No es posible eliminar infraPortBlk uni/infra/accportprof-system-port-profile-node-600/hports-system-port-selector-acbundle-DstSympo-type-range/portblk-portblock1 bajo infraAccPortP uni/infra/accportprof-system-port-profile-node-600 ya que el padre es un perfil generado por el sistema.

Error 2. Error: 400:

No es posible modificar infraPortBlk uni/infra/accportprof-system-port-profile-node-600/hports-system-port-selector-acbundle-DstSympo-type-range/portblk-portblock1 bajo infraAccPortP uni/infra/accportprof-system-port-profile-node-600 ya que el padre es un perfil generado por el sistema.

Error 3. Error al eliminar el objeto:

No es posible eliminar infraAccPortP uni/infra/accportprof-system-port-profile-node-600 ya que es un MO generado por el sistema.

Editar los objetos generados por el sistema

La edición de estos selectores y perfiles de switch de solo lectura, así como de los selectores y perfiles de interfaz, solo puede realizarse a través del  Fabric > Access Policies > Interface Configurations.

En un APIC de laboratorio que ejecuta 6.0.2h, aún no hay perfiles definidos por el sistema. Una instalación puede ser una implementación de campo verde o una actualización de una versión anterior a la 5.2.4 o posterior.

Configuración de la interfaz en la hoja 101

Asigne la interfaz e1/8 en la hoja 101 para utilizar una política de interfaz de 10gig.

Puede agregar manualmente la interfaz a un perfil de interfaz existente si ya se ha creado uno o, para este ejercicio, explore el uso del Asistente para inicio rápido como se muestra en la imagen.

Una vez guardada la configuración, verá que se crean diferentes políticas del sistema, como se muestra en esta imagen.

Verá que se ha creado el paso mencionado anteriormente:

1. Perfil del switch > system-node-profile-101

2. Perfil de interfaz > system-port-profile-node-101

3. Selector de puertos > system-port-selector-acportgrp-10gig_policy

Si agrega una interfaz E1/9 más a la misma política mediante el Asistente de inicio rápido, los bloques del sistema "system-port-selector-accportgrp-10gig_policy" también incluyen E1/9.

La diferencia entre la directiva creada mediante el asistente y una directiva definida por el usuario es que la directiva del sistema es de sólo lectura.

Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una directiva para ver el explorador del almacén de objetos y ver el creador del objeto como se muestra en la imagen.

Cómo editar una política de perfil del sistema

Por ejemplo, si intenta eliminar el selector de puerto del sistema e1/8 del perfil de puerto del sistema, verá un error como se muestra en la imagen:

Para modificar un perfil generado por el sistema, vaya a  Fabric > Access Policies > Interface Configuration.

Aquí puede borrar o editar la configuración para E1/8.

Una vez que elija borrar la política asociada con el puerto e1/8 en la hoja 101, se le pedirá confirmación y luego la política del sistema se actualizará en consecuencia.

Enfoque de API para agregar/eliminar la configuración de la interfaz

Agregar política de interfaz "10gig_policy" a la hoja 101 - E1/8

echo '{"infraInfra":{"attributes":{},"children":[{"infraPortConfig":{"attributes":{"assocGrp":"uni/infra/funcprof/accportgrp-10gig_policy","description":"","node":"101","card":"1","port":"8","role":"leaf","brkoutMap":"none","connectedFex":"unspecified","pcMember":""},"children":[]}}]}}' > interfaceconfig.json

icurl -X POST http://localhost:7777/api/mo/uni/infra.json -d @interfaceconfig.json

Agregar la política de interfaz "bcg1-3k" a la hoja 101 - E1/10

echo '{"infraInfra":{"attributes":{},"children":[{"infraPortConfig":{"attributes":{"assocGrp":"uni/infra/funcprof/accportgrp-bcg1-3k","description":"","node":"101","card":"1","port":"10","role":"leaf","brkoutMap":"none","connectedFex":"unspecified","pcMember":""},"children":[]}}]}}' > interfaceconfig1.json

icurl -X POST http://localhost:7777/api/mo/uni/infra.json -d @interfaceconfig1.json

Eliminar configuración de interfaz asociada a la hoja 101 - E1/10

echo '{"infraInfra":{"attributes":{},"children":[{"infraPortConfig":{"attributes":{"dn":"uni/infra/portconfnode-101-card-1-port-10-sub-0","status":"deleted"},"children":[]}}]}}' > interfaceconfig_delete1.json

icurl -X POST http://localhost:7777/api/mo/uni/infra.json -d @interfaceconfig_delete1.json

Agregar la política de interfaz "bcg1-3k" a la hoja 102 - E1/14

Antes de esta adición, no hay ningún perfil de nodo del sistema para el switch 102 ni hay un perfil de puerto del sistema. Esta publicación crea ambas políticas.

echo '{"infraInfra":{"attributes":{},"children":[{"infraPortConfig":{"attributes":{"assocGrp":"uni/infra/funcprof/accportgrp-bcg1-3k","description":"","node":"102","card":"1","port":"14","role":"leaf","brkoutMap":"none","connectedFex":"unspecified","pcMember":""},"children":[]}}]}}' > interfaceconfig2.json

icurl -X POST http://localhost:7777/api/mo/uni/infra.json -d @interfaceconfig2.json

Summary

La opción de configuración por puerto puede simplificar la administración de las políticas de acceso sin tener que crear perfiles y selectores diferentes.

Problemas/errores conocidos

Cisco bug ID CSCwd83295 - ACI: las VLAN se eliminan indefinidamente de las interfaces de hoja después de migrar a infraPortConfig