Objetivo

El punto de acceso Wireless-AC/N de doble radio WAP581 incluye funciones de análisis de espectro. Cuando está activado, permite al punto de acceso capturar los datos relacionados con la radio donde está activo. Los datos se presentan como gráficos de barras para facilitar la interpretación. El análisis del espectro es especialmente útil para ayudar a los administradores de red a determinar la señal y el uso más limpios. También mostrará a los administradores los canales que tienen más interferencias, que se pueden utilizar para optimizar el entorno de red inalámbrica.

En este artículo se explica cómo habilitar el modo de análisis del espectro en un punto de acceso WAP581.

Dispositivos aplicables

- WAP581

Versión del software

- 1.0.0.4

Habilitar análisis de espectro

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del punto de acceso WAP581 y elija Wireless > Radio.

Paso 2. Elija una banda de radio.

Nota: El área Radio mostrará la banda de radio activa. En este ejemplo, se muestran Radio 1 (5 GHz) y Radio 2 (2,4 GHz).

Nota: En este ejemplo, se elige Radio 1 (5 GHz).

Paso 3. Haga clic en Advanced Settings.

Paso 4. Elija una opción de la lista desplegable Modo de análisis del espectro. Las opciones son:

- Disable (Desactivar): esta opción significa que el modo de análisis del espectro no está activado. En este estado, la recopilación y presentación de datos no están disponibles.

- Analizador de espectro dedicado: esta opción utiliza la radio durante el 10% del tiempo. Esto significa que la función principal de la radio se utilizará para el análisis del espectro. Esto también significa que las conexiones del cliente pueden funcionar, pero no están garantizadas.

- Analizador de espectro híbrido: esta opción garantiza la conexión del cliente, pero pueden surgir problemas de conectividad debido a la ejecución del análisis. Esto significa que la radio se está utilizando para el análisis del espectro y el tráfico inalámbrico.

- Analizador de espectro 3+1: esta opción permite a los clientes conectarse a cadenas 3x3, mientras que el análisis de espectro se realiza en una cadena 1x1.

Nota: El valor predeterminado es Disable (Desactivar). En este ejemplo, se elige el analizador de espectro 3+1. Se trata de reservar tres antenas de transmisión y tres de recepción para el cliente inalámbrico del punto de acceso. Esto equivaldrá a un mejor rendimiento para los clientes inalámbricos.

Paso 5. Click Save.

Paso 6. Repita del paso 2 al paso 5 si necesita habilitar el análisis del espectro para la otra banda de radio.

Ahora debería haber activado el análisis de espectro en el punto de acceso WAP581.

Ver inteligencia de espectro

Paso 1. Elija Troubleshooting > Spectrum Intelligence.

Paso 2. Elija una radio de la lista desplegable Habilitar modo de análisis de espectro.

Nota: En este ejemplo, se elige Radio 1.

Paso 3. Haga clic en Establecer.

Paso 4. Haga clic en Ver datos del espectro.

Aparecerá la siguiente ventana Spectrum Data.

Calidad del canal

El área Calidad del canal muestra un gráfico de barras con la calidad del canal representada por 0 a 100 en el eje Y del gráfico. El eje X representa el canal. En esta presentación, 100 representa una calidad de canal extremadamente buena mientras que 0 representa una calidad de canal extremadamente baja. En este ejemplo, los canales 1 a 14 se muestran con una calificación de calidad de 100 canales.

Utilización de canales no WLAN

El área Utilización de canal no WLAN representa la señal de los dispositivos cercanos que transmiten con la misma frecuencia que el WAP581. Se muestra como un gráfico de barras con el eje Y que representa el nivel de potencia de la señal y el eje X que representa el canal. En este ejemplo, WAP581 detecta una señal Bluetooth en la frecuencia de 2,4 GHz; sin embargo, la señal es débil hasta el punto de que no se registró en el gráfico. Es posible elegir una frecuencia de la lista desplegable para mostrar los posibles dispositivos cercanos que se transmiten en el rango del punto de acceso.

Ahora debería haber visto el análisis del espectro en el punto de acceso WAP581.