Objetivo

La página Estadísticas de tráfico ayuda a ver información en tiempo real sobre las estadísticas de tráfico de los datos transmitidos y recibidos por el punto de acceso. Se pueden ver interfaces individuales que incluyen interfaces Ethernet, puntos de acceso virtuales (VAP) y en el sistema de distribución inalámbrica (WDS): interfaces de radio. El conteo de información comienza la primera vez que se reinicia el WAP. Las estadísticas de tráfico se pueden utilizar para resolver problemas de red.

Este artículo explica la página Estadísticas de tráfico en WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Estadísticas de tráfico

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > Traffic Statistics. Se abre la página Estadísticas de tráfico:

La siguiente información se muestra en la tabla Transmit/Receive bajo la columna Network Interface (Interfaz de red):

Interfaz de red ·: nombre de la interfaz Ethernet, VAP o WDS a la que corresponde el resto de la información.

Nota: En las interfaces WAP561 en la VLAN 0 corresponde a la radio 1, y las interfaces en la VLAN 1 corresponden a la radio 2.

· Total Packets: muestra el número total de paquetes enviados o recibidos por el punto de acceso en la interfaz.

Bytes totales ·: muestra el número total de bytes enviados o recibidos por el punto de acceso en la interfaz.

· Total Drop Packets: muestra el número total de paquetes enviados o recibidos por el punto de acceso que se descartaron en la interfaz.

· Total Drop Bytes: muestra el número total de bytes enviados o recibidos por el punto de acceso que se descartaron en la interfaz.

Errores de ·: muestra el número de errores durante la transmisión o recepción por el punto de acceso.

Paso 2. (Opcional) Para restablecer todos los contadores de tráfico a 0, haga clic en Actualizar.