Objetivo

Este artículo explica cómo configurar un puente WDS en los puntos de acceso WAP551 y WAP561. Un puente de Wireless Distribution System (WDS) permite a los puntos de acceso comunicarse entre sí mediante el medio inalámbrico. Esto, a su vez, permite un roaming sin problemas de los dispositivos o clientes inalámbricos conectados a los WAP. Se pueden conectar varios WAP a través de WDS.

WAP551 o WAP561 se pueden configurar como un único punto de acceso de modo punto a punto, un puente punto a multipunto o un repetidor. En el modo punto a punto, un solo dispositivo WAP acepta conexiones de clientes y otros repetidores en la red. En un modo de puente punto a multipunto, un único dispositivo WAP se comporta como un link central entre muchos puntos de acceso. El dispositivo WAP también puede actuar como repetidor, donde puede establecer una conexión entre puntos de acceso que están muy alejados entre sí.

La configuración difiere ligeramente para WAP551 y WAP561. Esto se debe a que el WAP561 tiene dos interfaces de radio, mientras que el WAP551 sólo tiene una. A continuación se describe la variación en la configuración.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración del sistema de distribución inalámbrica

Para que dos dispositivos se comuniquen correctamente entre sí a través de WDS, deben tener la misma configuración para la radio, el modo IEEE802.11, el ancho de banda del canal y el canal (no se recomienda el audio). Para obtener más información, consulte los parámetros de radio. Esto se aplica tanto al WAP551 como al WAP561. Si aún no ha configurado los parámetros de radio básicos y necesita hacerlo, consulte el artículo Configuración de radio en WAP551/WAP561.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Wireless > WDS Bridge. Se abre la página puente WDS:

Paso 2. Para habilitar el modo de árbol de extensión, marque la casilla de verificación Enable en el campo Spanning Tree Mode. El modo de árbol de extensión evita los loops de conmutación.

Paso 3. Este paso sólo se aplica a WAP561. WAP561 requiere que elija entre dos interfaces de radio. Haga clic en uno de los botones de opción Radio 1 o Radio 2. Para buscar qué radio está configurada en la configuración de radio de verificación del dispositivo. Si necesita configurar los parámetros de radio, consulte el artículo Configuración de radio en WAP551/WAP561.

Nota: En el WAP551, falta el campo de radio como se ve en la primera imagen. Otra diferencia entre los dos puntos de acceso es que el campo de dirección MAC local que muestra la dirección MAC del WAP, se muestra sólo una vez, debajo del campo Spanning tree Mode, en el WAP551. Sin embargo, en el WAP561, se muestra varias veces. El resto de la utilidad de configuración se ve igual.

Paso 4. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar la interfaz WDS. Se puede agregar un máximo de cuatro interfaces WDS.

Paso 5.  En el campo Dirección MAC remota, introduzca la dirección MAC del punto de acceso de destino (el punto de acceso del extremo opuesto del puente WDS).

Paso 6. Elija la opción deseada en la lista desplegable Cifrado. Este campo muestra el tipo de encriptación que se puede utilizar para el enlace WDS.

· Ninguno: no se utiliza ninguna encriptación. Utilice esto sólo si no le preocupa la seguridad o si tiene dispositivos que no admiten WPA. Omita el paso 7 si se elige.

· WPA Personal: cada usuario de la red se autentica con la clave generada a partir de la contraseña mediante el uso de WPA. WPA utiliza una clave previamente compartida para autenticarse entre dos puntos de acceso. Se recomienda configurar la seguridad en cada punto de acceso remoto que agregue.

Paso 7. Si ha seleccionado WPA Personal en el paso anterior, introduzca la ID de WDS y la clave para la autenticación de WAP en los campos ID de WDS y Clave que aparecen. Esta información debe ser la misma en todos los WAP que se conectan a un Sistema de distribución inalámbrico. La ID de WDS puede constar de cualquier combinación alfanumérica de dos a 32 caracteres, mientras que la clave puede ser una cadena de 8 a 63 caracteres compuesta por letras mayúsculas/minúsculas, números y caracteres especiales.

Paso 8. (Opcional) Repita los pasos 3 a 7 para los otros puntos de acceso que desea conectar al puente WDS. Puede agregar hasta cuatro puntos de acceso en cuatro interfaces WDS disponibles.

Paso 9. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Guardar.

Conclusión

Ahora debe tener un puente WDS configurado en la red. Si desea obtener más información, haga clic en los siguientes enlaces:

- Conexión de varios puntos de acceso mediante el sistema de distribución inalámbrica (WDS)

- Configuración del puente de grupo de trabajo en un punto de acceso inalámbrico (WAP)

- Configuración de una red inalámbrica mediante un punto de acceso inalámbrico (WAP)