Objetivo

El servicio de usuario de acceso telefónico de acceso remoto (RADIUS) es un mecanismo utilizado para regular el acceso de los usuarios a una red informática. El servidor RADIUS verifica las contraseñas ingresadas por los usuarios y concede o deniega el acceso según la contraseña dada. Por ejemplo, una red inalámbrica pública (Wi-Fi) está instalada en un campus universitario. Todo el mundo no puede utilizar estas redes, sólo los alumnos a los que la universidad ha proporcionado una contraseña pueden acceder a la red.

Este artículo explica cómo conectarse al servidor RADIUS en los puntos de acceso WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•v1.0.4.2

Servidor RADIUS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Seguridad del sistema > Servidor RADIUS. Se abre la página Servidor RADIUS:

Paso 2. Haga clic en el botón de radio IPv4 o IPv6 según el tipo de dirección IP del servidor RADIUS.

Paso 3. Introduzca las direcciones IP del servidor RADIUS que se utilizarán en el campo Server IP Address-1 (Dirección IP del servidor 1). Ésta es la dirección IP del servidor RADIUS al que el usuario intenta conectarse para autenticarse y obtener acceso al WAP.

Paso 4. Introduzca la clave de contraseña para la dirección IPv6 del servidor 1 en el campo Key 1 (Clave 1). Ésta es la clave que se comparte entre el WAP y el servidor RADIUS y debe coincidir con la clave configurada en el servidor RADIUS.

Paso 5. (Opcional) Puede configurar servidores adicionales e introducir sus respectivas claves si lo desea.

Paso 6. (Opcional) Si desea que el servidor RADIUS registre información sobre las conexiones de marcado individuales, marque la casilla de verificación Enable en el campo RADIUS Accounting.

Paso 7. Click Save.