Objetivo

Los registros del sistema son registros de eventos del sistema. Son útiles para la resolución de problemas de red, para depurar el flujo de paquetes y para supervisar los eventos. Estos registros se pueden guardar en la RAM, la NVRAM y en los servidores de registro remotos. Los registros le ayudan a administrar el estado del dispositivo. Este documento describe la configuración de la configuración del registro y explica el estado del registro en WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración del registro

Paso 1. Inicie sesión en Access Point Configuration Utility para elegir Administration > Log Settings. Se abre la página Configuración de registro:

Paso 2. (Opcional) Si desea que los registros se guarden permanentemente para que no se pierda cuando se reinicie WAP, marque la casilla de verificación Enable en el campo Persistence para habilitar la función persistence. Esto es especialmente útil en caso de que se reinicie el sistema cuando se produzca un evento o fallo no deseado. Se pueden guardar hasta 128 mensajes de registro en la NVRAM, después de lo cual se sobrescriben los registros. Si la opción Activar está desactivada, los registros se guardan en la memoria volátil.

Paso 3. Elija el nivel de gravedad en la lista desplegable Gravedad. La gravedad elegida incluye todos los niveles superiores, por lo que los registros se mantienen para todos los niveles de gravedad desde el nivel superior hasta el nivel seleccionado. Los niveles de gravedad disponibles son los siguientes:

Emergencia ·: condición de pánico que afecta a varias aplicaciones y servidores/sitios.

Alerta ·: este tipo de condición necesita una acción inmediata para realizarse. La condición debe corregirse de inmediato.

· crítico: el sistema se encuentra en un estado crítico. Este tipo de registro indica falla en el sistema primario. También necesita ser direccionado de inmediato.

Error de ·: se ha producido un error del sistema no urgente. Estos deben resolverse en un momento dado.

· Advertencia: todavía no se ha producido ningún error, pero se indica que se producirá si no se realiza ninguna acción.

Aviso de ·: el sistema funciona correctamente, pero se ha producido un aviso del sistema. Estos son eventos inusuales pero no condiciones de error. Pueden ser útiles para detectar condiciones que pueden causar posibles errores.

· Informacional: proporciona información del dispositivo. Puede ser necesario a efectos de los informes.

Depuración ·: proporciona información detallada sobre el registro, que es útil para la depuración.

Paso 4. A medida que se generan los mensajes de registro, se colocan en una cola de transmisión. El campo Profundidad especifica el número de mensajes que se pueden poner en cola al mismo tiempo en la memoria volátil. Se pueden poner en cola hasta 512 mensajes al mismo tiempo. Introduzca la longitud de cola deseada en el campo Profundidad.

Paso 5. (Opcional) Si desea enviar los mensajes de registro a un servidor syslog remoto, marque la casilla de verificación Enable en el campo Remote Log .

Timesaver: Si no ha activado la casilla de verificación Activar, omita los pasos 6 y 7. Vaya al paso 8.

Paso 6. Introduzca el nombre de dominio o la dirección IP del servidor syslog en el campo Server IPv4/IPv6 Address/Name (Nombre/dirección IPv6 del servidor).

Paso 7. Introduzca el número del puerto UDP del servidor syslog donde se envían los registros en el campo UDP Port (Puerto UDP). El puerto predeterminado es 514.

Paso 8. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Estado y estadísticas del registro

Paso 1. Inicie sesión en Access Point Configuration Utility para elegir Status and Statistics > Log. Se abrirá la página Registro.

La tabla de registro contiene los campos siguientes:

Marca de hora ·: este campo muestra el mes, el día, el año y la hora en que se creó el registro.

· Gravedad: este campo muestra el nivel de gravedad asociado al evento.

Servicio ·: este campo muestra el servicio o el componente de software que generó el registro.

Descripción de ·: este campo describe el evento registrado.

Paso 2. (Opcional) Si desea borrar los registros, haga clic en Borrar todo.

Paso 3. (Opcional) Si desea actualizar la tabla de registro, haga clic en Actualizar.