Objetivo

La seguridad de las contraseñas aumenta con el aumento de la complejidad de las contraseñas. Es vital que utilice contraseñas largas con una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos para mantener una seguridad sólida. La complejidad de la contraseña se utiliza para establecer los requisitos de las contraseñas con el fin de reducir el riesgo de una violación de la seguridad.

En este artículo se explica la configuración de complejidad de la contraseña en los puntos de acceso WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración de complejidad de la contraseña

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Seguridad del sistema > Complejidad de la contraseña. Se abre la página Complejidad de la Contraseña:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Password Complexity para habilitar la complejidad de la contraseña.

Paso 3. Elija el número mínimo adecuado de clases de caracteres necesario para una contraseña en la lista desplegable del campo Password Minimum character Class (Clase de caracteres mínimos de contraseña). Las clases incluyen letras en minúsculas, letras mayúsculas, números y caracteres especiales.

Paso 4. (Opcional) Para solicitar que se utilice una contraseña diferente después de que caduque la actual, marque la casilla de verificación Enable en el campo Password Different From Current (Contraseña diferente de la actual). Si está desactivado, puede volver a introducir la misma contraseña que utilizó anteriormente.

Paso 5. Introduzca el número máximo de caracteres de una contraseña en el campo Maximum Password Length (Longitud máxima de la contraseña). El rango es de 64 a 80.

Paso 6. Introduzca el número mínimo de caracteres que puede tener una contraseña en el campo Longitud mínima de la contraseña. El intervalo es de 8 a 32.

Paso 7. (Opcional) Para que la contraseña caduque después de un tiempo determinado, marque la casilla de verificación Enable en el campo Password Aging Support .

Paso 8. Si ha activado la compatibilidad con el vencimiento de la contraseña en el paso anterior, introduzca el número de días hasta que caduque una contraseña en el campo Tiempo de caducidad de la contraseña. El intervalo es de 1 a 365 días.

Paso 9. Haga clic en Guardar para finalizar la configuración de la complejidad de la contraseña.