Objetivo

En SNMP, la Base de información de administración (MIB) es una base de datos de información jerárquica que contiene identificadores de objetos (OID) que actúa como variable que se puede leer o establecer a través de SNMP. MIB se organiza en una estructura similar a un árbol. Un subárbol del árbol de nombres de objetos administrados es un subárbol de vistas. Una vista MIB es una combinación de un conjunto de subárboles de vista o una familia de subárboles de vista. Las vistas MIB se crean para controlar el rango OID al que pueden acceder los usuarios SNMPv3. La configuración de las vistas SNMPv3 es esencial para restringir el acceso de un usuario únicamente a la MIB limitada. Los WAP pueden tener hasta dieciséis vistas, incluidas las dos vistas predeterminadas.

En este artículo se explica cómo configurar las vistas SNMP en los puntos de acceso Cisco WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración de la vista SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Views. Se abre la página Vistas:

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar una nueva vista SNMP.

Paso 3. Marque la casilla de verificación junto a la vista recién creada y haga clic en Editar.

Paso 4. Introduzca un nombre para identificar la nueva vista MIB en el campo View Name (Nombre de la vista). Los nombres de las vistas pueden contener hasta 32 caracteres alfanuméricos.

Paso 5. Elija un tipo para el subárbol de vista nuevo de la lista desplegable Tipo. Este tipo especifica si se incluye o excluye el subárbol de vistas o la familia de subárboles de la vista MIB.

Paso 6. Introduzca una cadena de OID para el nuevo subárbol para incluirla o excluirla de la vista en el campo OID. Por ejemplo, si desea especificar el subárbol del sistema, introduzca 1.3.6.1.2.1.1. Cada número se utiliza para localizar información y cada número corresponde a una rama específica del árbol OID. Los OID son identificadores únicos de objetos administrados en la jerarquía MIB. Los ID de objeto MIB de nivel superior pertenecen a organizaciones de estándares diferentes, mientras que los ID de objeto de nivel inferior son asignados por organizaciones asociadas. Los proveedores pueden definir las sucursales privadas para incluir objetos administrados para sus propios productos. Los archivos MIB asignan números OID a un formato legible por personas. Para traducir el número OID al nombre del objeto, haga clic aquí.

Paso 7. Introduzca una máscara OID en el campo Máscara. El campo de máscara se utiliza para controlar los elementos del subárbol OID que se deben considerar relevantes cuando se determina la vista en la que se encuentra un OID. El formato es de 16 bits de longitud y cada octeto contiene 2 caracteres hexadecimales separados por un punto o dos puntos. Para determinar la máscara, cuente el número de elementos OID y establezca ese número de bits en uno. Considere el ejemplo OID 1.3.6.1.2.1.1, tiene elementos pares, por lo que si establece siete 1s consecutivos seguidos de un cero en el primer octeto y todos ceros en el segundo, obtiene FE.00 como la máscara.

Paso 8. Haga clic en Guardar para guardar esta configuración.

Paso 9. (Opcional) Para editar una vista, active la casilla de verificación junto a la vista deseada y haga clic en Editar. Haga clic en Guardar después de realizar los cambios.

Nota: No se pueden editar las vistas predeterminadas.

Paso 10. (Opcional) Para quitar una vista de la lista, marque la casilla de verificación del nombre de vista adecuado en el área SNMPv3 y haga clic en Eliminar. Haga clic en Guardar después de la eliminación.

Nota: No se pueden eliminar las vistas predeterminadas.