Objetivo

El modelo de seguridad basado en el usuario de SNMPv3 permite al administrador separar los dispositivos en grupos de usuarios, asignarles varias credenciales de seguridad y, por lo tanto, controlar la autorización de la operación de administración. La página de configuración del usuario en los puntos de acceso WAP551 y WAP561 permite definir hasta ocho usuarios nuevos. En este artículo se explica cómo configurar la configuración de usuario del protocolo simple de administración de red (SNMP) en los puntos de acceso WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración del usuario SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web, elija SNMP > Users. Se abre la página Usuarios:

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo usuario.

Paso 3. Marque la casilla de verificación del nuevo usuario y haga clic en Editar.

Paso 4. Introduzca el nombre de usuario del nuevo usuario SNMP en el campo User Name (Nombre de usuario).

Paso 5. Elija un grupo para el usuario en la lista desplegable Grupo. El grupo Sólo lectura (RO) permite que un usuario solo vea la configuración. El grupo Lectura y escritura (RW) permite al usuario ver la configuración y realizar los cambios necesarios en la configuración. También puede tener la opción de elegir otros grupos si se han creado en la página Grupo. Para ver cómo se crean los grupos, consulte el artículo Configurar grupos SNMP en los puntos de acceso WAP551 y WAP561.

Paso 6. Elija el tipo de autenticación para el usuario en la lista desplegable Tipo de autenticación. Si desea utilizar una contraseña para fortalecer la autenticación, elija MD5. MD5 es una función hash que produce un valor hash de 128 bits para la contraseña. De lo contrario, elija Ninguno. Omita el paso 7 si ha seleccionado Ninguno.

Paso 7. Introduzca la frase de contraseña de autenticación asociada para el usuario en el campo Frase de paso de autenticación si selecciona MD5 en el paso 6. Esta es la contraseña SNMP que debe configurarse para autenticar los dispositivos para que se conecten entre sí. La frase de paso debe coincidir en ambos dispositivos.

Paso 8. El punto de acceso proporciona el cifrado de los datos con el algoritmo de cifrado DES. Elija DES de la lista desplegable Tipo de cifrado para proporcionar cifrado en la red si desea utilizar la autenticación DES en las solicitudes SNMPv3, de lo contrario elija Ninguno. Omita el paso 9 si ha seleccionado Ninguno.

Paso 9. Si ha elegido DES en el paso anterior, introduzca la frase de contraseña de cifrado asociada para el usuario en el campo Encryption Pass Phrase (Frase de paso de cifrado). Esto se utiliza para cifrar los datos enviados a los otros dispositivos de la red. Esta contraseña también se utiliza para descifrar los datos del otro extremo. La frase de contraseña debe coincidir en los dispositivos que se comunican.

Paso 10. Haga clic en Guardar para guardar este usuario.

Paso 11. (Opcional) Haga clic en Agregar y repita los pasos 2 a 8 para cada usuario adicional según sea necesario.

Paso 11. (Opcional) Para editar un usuario, active la casilla de verificación del usuario correspondiente y, a continuación, haga clic en Editar, edite los campos deseados y haga clic en Guardar.

Paso 12. (Opcional) La sección Usuarios de SNMPv3 muestra los usuarios actuales configurados en el punto de acceso. Para quitar un usuario de la lista, active la casilla de verificación del usuario que desea quitar, haga clic en Eliminar y haga clic en Guardar.