Objetivo

La página Configuración del sistema permite agregar información de ubicación e identidad de red sobre el WAP. Esto permite a cualquier persona con acceso al WAP averiguar dónde está el dispositivo y a quién ponerse en contacto si tiene problemas o necesita una configuración adicional realizada en el WAP. En este artículo se explica cómo configurar la página Configuración del sistema en el WAP551/WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > System Settings. Se abre la página Configuración del sistema:

Paso 2. Introduzca un nombre de host para el dispositivo en el campo Host Name (Nombre de host). Se trata de un nombre asignado administrativamente y no es el SSID (nombre de red que se transmite como red inalámbrica). Los nombres de host sólo pueden incluir letras, dígitos y guiones. El nombre de host predeterminado es "wap" seguido de los últimos seis dígitos hexadecimales de la dirección MAC del WAP.

Paso 3. (Opcional) Introduzca información sobre una persona de contacto para WAP en el campo Contacto del sistema. Puede ser un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. El contacto del sistema debe tener entre 0 y 255 caracteres y puede incluir espacios y caracteres especiales.

Paso 4. (Opcional) Introduzca la ubicación física del WAP en el campo System Location (Ubicación del sistema). La ubicación del sistema debe tener entre 0 y 255 caracteres y puede incluir espacios y caracteres especiales.

Paso 5. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.