Objetivo

El protocolo simple de administración de red (SNMP) es un protocolo que se utiliza para la gestión, resolución de problemas y mantenimiento de la red. SNMP registra, almacena y comparte información con la ayuda de dos software clave: un sistema de administración de redes (NMS) que se ejecuta en dispositivos de administrador y un agente que se ejecuta en dispositivos administrados. Los dispositivos WAP551 y WAP561 admiten SNMPv2 y SNMPv3.

Este artículo explica cómo configurar los parámetros generales de SNMP en los puntos de acceso WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración general de SNMP

Paso 1. Inicie sesión en Access Point Configuration Utility y elija SNMP > General. Se abre la página General:

Paso 2. En el área Configuración global, marque la casilla de verificación Habilitar para habilitar SNMP.

Paso 3. Introduzca el número de puerto UDP en el campo UDP Port (Puerto UDP). El agente SNMP verifica este puerto en busca de solicitudes de acceso. El puerto predeterminado es 161.

Timesaver: Si no necesita la configuración SNMPv2, omita el resto de los pasos. Vaya al paso 11 para guardar la configuración actual.

Paso 4. Introduzca un nombre de comunidad de sólo lectura. El nombre de comunidad es un nombre válido creado por el usuario que actúa como un simple mecanismo de autenticación o contraseña para restringir los dispositivos en la red que pueden solicitar datos del agente SNMP. La cadena de comunidad enviada en el paquete de solicitud enviado por el remitente debe coincidir con la cadena de comunidad en el dispositivo agente.  La cadena predeterminada para sólo lectura suele ser "pública". La contraseña de sólo lectura otorga autoridad para recuperar sólo información.

Paso 5. Introduzca un nombre de comunidad de lectura y escritura para las operaciones de conjunto SNMP permitidas. Solo se aceptan las solicitudes de los dispositivos que se identifican con este nombre de comunidad. Este es un nombre creado por el usuario. El valor predeterminado es "private". Se trata de una contraseña que permite recuperar información del agente y modificar la configuración de ese dispositivo agente.

Nota: Se recomienda cambiar ambas contraseñas por algo más personalizado para evitar ataques de seguridad de los foráneos.

Paso 6. Haga clic en el botón de opción apropiado All o User Defined para elegir una preferencia de estación de administración. La estación de administración monitorea y actualiza los valores de la base de información de administración (MIB).

· Todos: permite que todas las estaciones en la red accedan al WAP a través de SNMP como estación de administración.

· definido por el usuario: limita el acceso a una estación o grupo de estaciones específico.

Paso 7. Si ha seleccionado Todos en el paso 6, omita este paso. Si ha seleccionado User Defined (Definido por el usuario) en el paso anterior, introduzca las direcciones IPv4 o IPv6 de las estaciones de administración a las que desea tener acceso al WAP en los campos NMS IPv4 Address/Name y NMS IPv6 Address/Name respectivamente. Un sistema de administración de redes (NMS) hace referencia a las estaciones de administración que ejecutan aplicaciones que supervisan y controlan los dispositivos administrados.

Paso 8. Ingrese el nombre de comunidad global asociado con las trampas SNMP en el campo Trap Community . Las trampas son notificaciones de agente a administrador que contienen información del agente. Las trampas enviadas desde el dispositivo utilizan la cadena ingresada como nombre de comunidad.

Paso 9. Marque la casilla de verificación Host IP address type (Tipo de dirección IP del host) y elija el tipo apropiado de dirección IP del host (IPv4 o IPv6) en la lista desplegable en el campo Host IP Address Type (Tipo de dirección IP del host). Esto se refiere a las direcciones o nombres de las estaciones de administración apropiadas que reciben trampas de los dispositivos administrados.

Paso 10. En el campo Nombre de host/Dirección IP en la Tabla de destino de trampa, ingrese los nombres de host o direcciones IP de hasta tres hosts para recibir trampas SNMP.

Paso 11. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.