Objetivo

Un punto de acceso no autorizado (AP) es un punto de acceso que se instala en una red segura sin el consentimiento del administrador de la red. Los puntos de acceso no autorizados pueden suponer una amenaza para la seguridad, ya que cualquiera que instale un router inalámbrico dentro del alcance de su red puede potencialmente obtener acceso a su red. La página Rogue AP Detection proporciona información sobre las redes inalámbricas que están dentro del alcance del suyo. En este artículo se explica cómo detectar AP rogue y crear una lista AP de confianza.

Nota: La página Rogue AP Detection no tiene funciones de seguridad. La lista de confianza de AP es para su propio uso y no es más segura que un AP no confiable.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración de detección de puntos de acceso no autorizados

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Wireless > Rogue AP Detection. Se abre la página Detección de puntos de acceso no autorizados:

Ver estadísticas de puntos de acceso no autorizados

Paso 1. Marque Enable para habilitar la Detección de AP para la radio deseada para mostrar las estadísticas de AP rogue.

Nota: El WAP561 tiene dos radios que puede habilitar mientras que el WAP551 sólo tiene una radio para habilitar.

Paso 2. Haga clic en Guardar después de habilitar la detección de AP para mostrar la lista de puntos de acceso sospechosos detectados. Aparecerá una ventana de confirmación.

Paso 3. Haga clic en Aceptar para continuar.

Los clientes inalámbricos de la red perderán su conexión momentáneamente.Nota:

Se muestra la siguiente información para los puntos de acceso detectados:

Dirección MAC ·: la dirección MAC del AP no autorizado.

Radio ·: la radio física en el AP rogue al que puede unirse.

· Beacon Interval: Intervalo de baliza que utiliza el AP rogue. Cada AP envía tramas de baliza a intervalos regulares para anunciar la existencia de su red inalámbrica.

Tipo de ·: el tipo del dispositivo detectado. Puede ser AP o ad hoc.

· SSID: el identificador del conjunto de servicios (SSID) del punto de acceso no autorizado, también conocido como nombre de red.

Privacidad ·: indica si la seguridad está o no habilitada en el AP rogue. Off indica que el AP rogue no tiene la seguridad habilitada mientras On indica que el AP rogue tiene las medidas de seguridad habilitadas.

· WPA: indica si la seguridad WPA está habilitada para el AP no autorizado.

Banda ·: el modo IEEE 802.11 que se utiliza en el AP rogue.

- 2.4: el modo IEEE 802.11b, 802.11g o 802.11n (o una combinación) está en uso.

- 5: el modo IEEE 802.11a o 802.11n (o ambos) está en uso.

Canal ·: el canal (parte del espectro de radio) en el que el AP no autorizado emite.

Velocidad de ·: la velocidad en megabytes por segundo a la que el AP no autorizado transmite actualmente.

Señal ·: la potencia de la señal de radio emitida desde el punto de acceso no autorizado. Para ver la fuerza de la señal en decibelios, pase el ratón sobre las barras.

· Beacons: número total de balizas recibidas del AP rogue desde que se detectó por primera vez.

· Last Beacon: la fecha y hora en que se recibió la última baliza del AP rogue.

Tasas de ·: los conjuntos de velocidad soportados y básicos para el AP detectado (en megabits por segundo).

Crear lista de puntos de acceso de confianza

La Detección de AP no autorizado debe estar habilitada para crear una lista AP confiable. Complete la sección titulada Nota:Ver estadísticas de AP rogue si aún no lo ha hecho.

.

Paso 1. Haga clic en Trust junto a una entrada AP para agregarla a la lista AP de confianza.

Paso 2. (Opcional) Para quitar una entrada AP de la lista AP de confianza, haga clic en Untrust.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción Copia de seguridad (AP a PC) en el campo Guardar acción para guardar la lista AP de confianza en un archivo.

Paso 4. Haga clic en Guardar para guardar la lista AP de confianza. WAP crea un archivo .cfg que contiene una lista de todas las direcciones MAC en la lista AP de confianza.

Importar una lista de puntos de acceso de confianza

La Detección de AP no autorizado debe estar habilitada para crear una lista AP confiable. Complete la sección titulada Nota:Ver estadísticas de AP rogue si aún no lo ha hecho.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Wireless > Rogue AP Detection. Se abre la página Detección de puntos de acceso no autorizados:

Paso 2. Desplácese hacia abajo hasta el área Download/Backup Trusted AP List y haga clic en el botón de opción Download (PC to AP) para importar una lista de AP conocidos de una lista guardada.

Paso 3. Haga clic en Examinar en el campo Nombre de archivo de origen y elija su archivo. El archivo que importa debe tener una extensión .txt o .cfg. El archivo debe ser una lista de direcciones MAC en formato hexadecimal.

Paso 4. En el campo File Management Destination , haga clic en Replace para sobrescribir la lista AP de confianza o haga clic en Merge para agregar a la lista AP de confianza.

Paso 5. Haga clic en Guardar para importar el archivo.

Nota: Los AP definidos en el archivo que carga se mueven de la Lista de AP detectados a la Lista de AP de confianza.