Objetivo

Los dispositivos WAP551 y WAP561 admiten el protocolo de direccionamiento automático de túnel dentro del sitio (ISATAP). ISATAP encapsula los paquetes IPv6 dentro de los paquetes IPv4. Esto permite que el WAP sea compatible con la tunelización IPv6. Con las capacidades de tunelización IPv6, el dispositivo WAP puede comunicarse con hosts compatibles con IPv6 remotos incluso cuando la LAN que los conecta no admite IPv6.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la tunelización IPv6 en WAP561 y WAP551.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración del Túnel IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del punto de acceso y elija LAN > túnel IPv6. Se abre la página Túnel IPv6:

Paso 2. Marque Enable en el campo ISATAP Status para habilitar ISATAP.

Paso 3. Ingrese la dirección IP o el nombre DNS del router ISATAP en el campo ISATAP Capable Host. El nombre predeterminado es isatap.

Paso 4. El WAP resuelve el nombre de host ISATAP en una dirección IP a través de la consulta DNS. En el campo Intervalo de consulta ISATAP, introduzca el intervalo deseado en el que el dispositivo WAP debe enviar estas consultas al servidor DNS.

Paso 5. El router obtiene información periódica sobre los prefijos de dirección IPv6 globales de un router ISATAP a través de mensajes de solicitud y respuestas. En el campo Intervalo de solicitud ISATAP, ingrese el intervalo deseado en el cual el WAP debería enviar estos mensajes de solicitud a los routers ISATAP.

Paso 6. Haga clic en Guardar para actualizar la configuración.