Objetivo

El reinicio de un dispositivo se utiliza para apagar y reiniciar el dispositivo con una configuración guardada. El valor predeterminado de fábrica se utiliza para restaurar la configuración predeterminada de fábrica en el dispositivo para quitar cualquier configuración anterior.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo reiniciar su dispositivo WAP351 y restablecerlo al valor predeterminado de fábrica.

Dispositivos aplicables

· WAP351

Versión del software

•1.0.0.39

Restablecer a los valores por defecto de fábrica

Hay dos maneras de restablecer el punto de acceso a la configuración predeterminada de fábrica:

Restablecimiento del hardware ·

· Restablecer con el uso de la utilidad de configuración web

Restablecimiento del hardware

Paso 1. Mantenga pulsado el botón Reset situado en la parte posterior del dispositivo durante unos diez segundos con un pin.

El punto de acceso se recarga y se establece en los parámetros de configuración predeterminados.

Paso 2. Inicie sesión con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es cisco y la contraseña predeterminada es cisco.

Restablecer con el uso de la utilidad de configuración Web

Paso 1. Inicie sesión en la página de la utilidad de configuración web y elija Administration > Reboot. Se abre la página Reboot:

Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic en el botón Reiniciar a valor predeterminado de fábrica.

Aparece una página Confirmar:

Paso 3. Click OK.

Aparece una barra de progreso:

Paso 4. Después de que se complete el reinicio, inicie sesión con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es cisco y la contraseña predeterminada es cisco.

Reinicio del dispositivo

Hay dos maneras de reiniciar el punto de acceso:

Reinicio del hardware ·

· Reiniciar con el uso de la utilidad de configuración web

Reinicio del hardware

Paso 1. Pulse el botón Power para apagar el dispositivo. Una vez transcurridos 10 segundos, presione el botón Power una segunda vez para encender el dispositivo nuevamente.

El punto de acceso se reinicia.

Reiniciar con el uso de la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la página de la utilidad de configuración web y elija Administration > Reboot. Se abre la página Reboot:

Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic en el botón Reboot.

Aparece una página Confirmar:

Paso 3. Haga clic en Aceptar para continuar con el reinicio.

Aparece una barra de progreso:

Paso 4. Aparecerá la página de inicio de sesión. Inicie sesión con las credenciales de administración guardadas.