Objetivo

Wireless Distribution System (WDS) permite conectar varios dispositivos de punto de acceso y hacer que se comuniquen entre sí de forma inalámbrica. Esta funcionalidad es clave para proporcionar un entorno de red sin problemas para los clientes de roaming. WDS también simplifica la infraestructura de red al reducir la cantidad de cableado necesario en una configuración de red. Se pueden configurar y utilizar hasta 4 interfaces WDS a la vez. Estas configuraciones se deben realizar a cada punto de acceso en cualquiera de los extremos del link WDS. Sólo puede tener un link WDS entre cualquier par de dispositivos WAP.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar Wireless Distribution System (WDS) en el WAP371.

Dispositivos aplicables

· WAP371

Versión del software

•V1.1.2.3

Configuración de un Bridge WDS

Todos los dispositivos WAP deben tener la misma configuración:Nota:

Radio ·

Modo · IEEE 802.11

Ancho de banda de canal ·

Canal · (no se recomienda automáticamente)

Para obtener más información sobre la configuración de estos parámetros, refiérase al artículo Basic Radio Settings on the WAP371.

Cuando utilice el puente WDS en la banda 802.11n de 2,4 GHz, establezca el ancho de banda del canal en 20 MHz, en lugar del valor predeterminado de 20/40 MHz. Dado que el ancho de banda del canal debe ser el mismo, seleccionar un ancho de banda específico en lugar de permitir que el WAP utilice ambos 20/40 MHz asegura que el dispositivo no se desconecte.Nota:

Si desea habilitar una función que le permita detectar puntos de acceso a su alrededor, entonces habilitaría la Detección de AP para la radio deseada en la página Nota:Detección de AP rogue y haga clic en Confiar para la dirección Mac con la que está tratando de enlazar. Para obtener más información sobre la Detección de AP rogue, refiérase al artículo Configuración de la Detección de AP Rogue en los Puntos de Acceso WAP351 y WAP371.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Wireless > WDS Bridge. Se abre la página puente WDS:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Spanning Tree Mode. Cuando se habilita, el protocolo de árbol de expansión se utiliza para evitar que se formen loops cuando los switches o los bridges se interconectan a través de varias trayectorias. El protocolo de árbol de extensión implementa el estándar IEEE 802.1D mediante el intercambio de mensajes BPDU con otros switches para detectar loops y, a continuación, elimina el loop cerrando las interfaces de puente seleccionadas. Este estándar garantiza que hay una única ruta activa entre dos dispositivos de red. Esto se recomienda si configura los links WDS.

Paso 3. En el campo Radio, seleccione Radio 1 (5GHz) o Radio 2 (2.4GHz) para cada enlace WDS que haya configurado.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

· Radio 1 (5 GHz): 5 GHz es un poco más rápido que 2,4 GHz y se utiliza para dispositivos más nuevos, pero puede tener menos alcance.

· Radio 2 (2,4 GHz): 2,4 GHz admite dispositivos antiguos y tiene un alcance más amplio.

Nota: El campo Local MAC Address muestra la dirección MAC que se atribuye localmente a la antena inalámbrica seleccionada en el campo Radio.

Paso 4. Marque la casilla de verificación Enable en el campo WDS Interface para habilitar el link WDS.

Paso 5. En el campo Remote Mac Address, haga clic en el botón de flecha. Aparecerá una lista desplegable Dirección MAC que muestra todos los puntos de acceso vecinos. Haga clic en la dirección MAC de la lista con la que desea formar un enlace WDS.

La dirección MAC y el SSID se desdibujan.Nota:

Paso 6. (Opcional) Si no encuentra el dispositivo de la lista desplegable del Paso 5, también puede introducir manualmente la dirección MAC en el campo Dirección MAC Remota del dispositivo de punto de acceso en el otro extremo del link WDS al que se envían los datos.

Paso 7. En la lista desplegable Cifrado, elija el método de encriptación que desea que los puntos de acceso se utilicen para comunicarse entre sí a través del enlace WDS.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

· Ninguno: no se aplica ninguna seguridad al enlace WDS. Vaya al Paso 13 si se elige esta opción.

· WPA Personal: WPA utiliza una clave previamente compartida para autenticarse entre dos puntos de acceso. Este es el método recomendado de cifrado. Vaya al Paso 8 si elige esta opción.

· WEP estática: WEP estática es la seguridad mínima y admite hasta 4 claves de longitud de 64 a 128 bits. Se debe utilizar la misma clave en todos los modos. Esto sólo se aplica cuando la radio funciona en el modo heredado: 802.11a para radio de 5 GHz y 802.11b/g para radio de 2,4 GHz. Vaya al paso 9 si elige esta opción.

El tipo de encriptación elegido para el uso en el link WDS no necesita coincidir con el punto de acceso que se puentea.Nota:

Paso 8. Si se elige WPA Personal en el Paso 7, introduzca un nombre de ID y una clave para los dispositivos compartidos en el puente WDS en los campos WDS ID y Key. A continuación, vaya directamente al paso 13.

Paso 9. Si se elige Static WEP en el Paso 7, seleccione el botón de opción 64 bits o el botón de opción 128 bits en el campo Key Length. Esto especifica la longitud de la clave utilizada.

Paso 10. En el campo Key Type (Tipo de clave), seleccione el botón de opción deseado.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

· ASCII: ASCII (código estándar estadounidense para intercambio de información) es un esquema de codificación de caracteres basado en el alfabeto inglés codificado en 128 caracteres especificados. Introduzca cualquier combinación de 0 a 9, a a z y A a Z. Vaya al Paso 12 si elige esta opción.

· HEX — HEX (Hexadecimal) es un sistema numérico posicional con base 16. Utiliza cualquier combinación de "0 a 9" y "a a f" o "A a F". Estas son las claves de cifrado RC4 compartidas con las estaciones que utilizan el dispositivo WAP. Vaya al Paso 11 si elige esta opción.

El número de caracteres requerido se indica a la derecha del campo y cambia según las selecciones realizadas en los campos Nota:Key Type y Key Length.

Paso 11. Si ha seleccionado HEX en el Paso 10, introduzca una clave WEP en el campo Clave WEP. Se trata de una cadena introducida como clave. Las cadenas de clave WEP deben coincidir con el valor de cadena de clave WEP de todos los WAP. El número necesario de caracteres es de 10 caracteres si ha seleccionado 64 bits para el campo Longitud de clave y 26 caracteres si ha seleccionado 128 bits en el campo Longitud de clave. A continuación, vaya directamente al paso 13.

Paso 12. Si ha seleccionado ASCII en el Paso 10, introduzca una clave WEP en el campo Clave WEP. Se trata de una cadena introducida como clave. Las cadenas de clave WEP deben coincidir con el valor de cadena de clave WEP de todos los WAP. El número necesario de caracteres es de 5 caracteres si ha seleccionado 64 bits para el campo Longitud de la clave. Si ha seleccionado 128 bits en el campo Longitud de la clave, se requieren 13 caracteres.

Paso 13. Cuando haya terminado de configurar todas las interfaces de link WDS deseadas, haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Para completar un link WDS, se deben seguir los mismos procedimientos de configuración para los otros dispositivos de punto de acceso en el puente WDS compartido.Nota: