Objetivo

El portal cautivo le permite bloquear clientes conectados a la red WAP. Los clientes ven una página web especial con fines de autenticación antes de que se les permita utilizar Internet normalmente. La verificación del portal cautivo es tanto para invitados como para usuarios autenticados, y hace uso del navegador web convirtiéndolo en un dispositivo de autenticación. La base de datos de los usuarios autenticados se almacena localmente en el dispositivo WAP o en el servidor RADIUS. Los portales cautivos se utilizan en muchos puntos de conexión Wi-Fi para cargar a los usuarios el acceso a Internet. La página de configuración global se utiliza para controlar el estado administrativo de la función Portal cautivo y para configurar los ajustes globales que afectarán a todas las instancias del portal cautivo configuradas en el dispositivo WAP.

Este documento explica cómo configurar la configuración global del portal cautivo en el punto de acceso WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración global del portal cautivo

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Portal cautivo > Configuración global. Se abre la página Configuración global:

La página Configuración global contiene algunos campos no configurables, que muestran la siguiente información:

Recuento de instancias de ·: especifica el número de instancias de CP (portal cautivo) configuradas actualmente en el dispositivo WAP. Se pueden configurar hasta dos instancias.

Recuento de grupos ·: especifica el número de grupos CP configurados actualmente en el dispositivo WAP. Se pueden configurar hasta dos grupos.

Recuento de usuarios ·: especifica el número de usuarios CP configurados actualmente en el dispositivo WAP. Se pueden configurar hasta 128 usuarios.

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar el modo de portal cautivo.

Paso 3. Introduzca el número de segundos en el campo Tiempo de espera de autenticación que desea que el punto de acceso mantenga la sesión de autenticación abierta con el cliente inalámbrico asociado. El tiempo de espera de autenticación predeterminado es de 300 segundos. El intervalo va de 60 a 600 segundos.

Paso 4. Introduzca el número de puerto en el campo Puerto HTTP adicional si desea utilizar un puerto adicional para el tráfico HTTP. El valor predeterminado es 0 (desactivado). El intervalo es de 0 a 65535.

Paso 5. Introduzca el número de puerto en el campo Puerto HTTPS adicional si desea utilizar un puerto adicional para el tráfico HTTPS (tráfico HTTP sobre SSL). El valor predeterminado es 0 (desactivado). El intervalo es de 0 a 65535.

Nota: Estos puertos adicionales se utilizan exclusivamente para el resto del tráfico de red. El número de puerto 80 o 443 no se puede utilizar porque son predeterminados para HTTP y HTTP respectivamente. Además, los puertos HTTP y HTTPS no pueden ser iguales.

Paso 6. Haga clic en Guardar para guardar todas las configuraciones realizadas.