Objetivo

El acceso Wi-Fi protegido (WPA) es uno de los protocolos de seguridad utilizados en las redes inalámbricas. En comparación con el protocolo de seguridad de privacidad equivalente a conexión con cables (WEP), WPA ha mejorado las funciones de autenticación y cifrado. Si WPA está configurado en el punto de acceso, se elige una clave precompartida WPA (PSK) para autenticar clientes de forma segura. Cuando se habilita la complejidad WPA-PSK, se pueden configurar los requisitos de complejidad para la clave utilizada en el proceso de autenticación. Las claves más complejas proporcionan una mayor seguridad.

En este artículo se explica cómo configurar la complejidad WPA-PSK en los puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración de la complejidad WPA-PSK

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y seleccione Seguridad del sistema > Complejidad WPA-PSK. Se abre la página Complejidad de WPA-PSK:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo WPA-PSK Complexity (Complejidad WPA-PSK) para permitir que el punto de acceso compruebe la complejidad de las nuevas claves WPA-PSK.

Paso 3. Elija el número mínimo de clases de caracteres que se deben representar en la cadena de clave en la lista desplegable Clase de caracteres mínimos de WPA-PSK. Las cuatro clases de caracteres posibles son letras mayúsculas, letras minúsculas, números y los caracteres especiales disponibles en un teclado estándar.

Paso 4. (Opcional) Para configurar una clave diferente cuando caduque la clave actual, active la casilla de verificación Enable en el campo WPA-PSK Different From Current (WPA-PSK Diferente de Current). Desmarque la casilla de verificación Enable para permitir que el usuario vuelva a ingresar la clave anterior cuando caduque la clave actual.

Paso 5. Introduzca la longitud máxima que puede tener la clave previamente compartida en el campo Maximum WPA-PSK Length (Longitud máxima de WPA-PSK). El valor varía entre 32 y 63.

Paso 6. Introduzca la longitud mínima que puede tener la clave precompartida en el campo Minimum WPA-PSK Length (Longitud mínima de WPA-PSK). El valor varía entre 8 y 16.

Paso 7. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.