Objetivo

El acceso Wi-Fi protegido (WPA) es uno de los protocolos de seguridad utilizados para las redes inalámbricas. En comparación con el protocolo de seguridad de privacidad equivalente a conexión con cables (WEP), WPA ha mejorado las funciones de autenticación y cifrado. Si se configura WPA en el AP, se elige una clave precompartida WPA (PSK) para autenticar los clientes de forma segura. Cuando se habilita la complejidad WPA-PSK, se pueden configurar los requisitos de complejidad para la clave utilizada en el proceso de autenticación. Las claves más complejas proporcionan una mayor seguridad.

En este artículo se explica cómo configurar la complejidad WPA-PSK en los puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración de complejidad WPA-PSK

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Seguridad del sistema > Complejidad WPA-PSK. Se abre la página Complejidad WPA-PSK:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo WPA-PSK Complexity para permitir que el AP verifique las nuevas claves WPA-PSK para ver la complejidad.

Paso 3. Elija el número mínimo de clases de caracteres que se deben representar en la cadena de clave de la lista desplegable Clase de caracteres mínimos WPA-PSK. Las cuatro clases de caracteres posibles son letras mayúsculas, letras minúsculas, números y los caracteres especiales disponibles en un teclado estándar.

Paso 4. (Opcional) Para configurar una clave diferente cuando caduque la clave actual, marque la casilla de verificación Enable en el campo WPA-PSK Different From Current. Desactive la casilla de verificación Enable para permitir que el usuario vuelva a introducir la clave anterior cuando venza la clave actual.

Paso 5. Introduzca la longitud máxima que puede tener la clave previamente compartida en el campo Maximum WPA-PSK Length (Longitud máxima de WPA-PSK). El valor oscila entre 32 y 63.

Paso 6. Introduzca la longitud mínima que puede tener la clave previamente compartida en el campo Longitud mínima de WPA-PSK. El valor oscila entre 8 y 16.

Paso 7. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.