Fecha identificada

24 de marzo de 2017

Fecha de resolución

N/A

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

WAP150

1.0.0.13, 1.0.1.7

Descripción de problemas

Las radios de 2,4 GHz y 5 Ghz se desactivan después de configurar un tercer SSID en cualquiera de las radios. Tan pronto como se retire el tercer SSID, las radios están encendidas y en funcionamiento. El problema está presente incluso si sólo se habilita una radio y se configuran varios SSID.

Resolución

Realice una actualización en el WAP150 a la última versión de firmware 1.1.0.5.