Objetivo

Los eventos del sistema son actividades que pueden requerir atención y acciones necesarias para ejecutar el sistema sin problemas y evitar fallos. Estos eventos se registran como registros. Los registros del sistema (Syslogs) permiten al administrador realizar un seguimiento de los eventos concretos que se producen en el dispositivo.

La configuración del registro define las reglas de registro y los destinos de salida para los mensajes, las notificaciones y otra información, ya que varios eventos se registran en la red. Esta función notifica al personal responsable para que se tomen las medidas necesarias cuando se produzca un evento. Los registros también se pueden enviar a un servidor remoto donde se registran todos los registros de actividad de red.

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de registro remoto en WAP125 y WAP581.

Dispositivos aplicables

- WAP125

- WAP581

Versión del software

- 1.0.0.4

Configuración de los parámetros de registro remoto

Esta configuración asume que la configuración de registro local ya se ha configurado. Para saber cómo hacerlo, haga clic Nota:aquí.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del WAP y elija Configuración del sistema > Notificación.

Paso 2. En Remote Log Server Table (Tabla de servidor de registro remoto), active la casilla de verificación de una fila para configurar la dirección del servidor de registro remoto.

Paso 3. Haga clic .

Paso 4.Marque la casilla de verificación Enable para permitir que WAP envíe registros del sistema a un servidor remoto configurado y para habilitar los campos para la edición.

Paso 5. En el campo Server IPv4/IPv6 Address/Name, ingrese la dirección o el nombre del servidor syslog remoto. El formato debe estar en IPv4, IPv6 o en un nombre de dominio completamente calificado (FQDN).

En este ejemplo, se utiliza una dirección IPv4 de 192.168.3.244.Nota:

Paso 6. Elija una opción de la lista desplegable Gravedad del registro. La gravedad elegida incluye todos los niveles superiores, por lo que los registros se mantienen para todos los niveles de gravedad desde el nivel superior hasta el nivel seleccionado.

- Emergencia: nivel 0. El sistema no se puede utilizar. Esto se transmite normalmente a todos los procesos.

- Alerta: este es el nivel 1. Se necesita una acción inmediata.

- Crítico: este es el nivel 2. Condiciones críticas, como un error de dispositivo de hardware.

- Error: este es el nivel 3. Condiciones de error.

- Advertencia: este es el nivel 4. Condiciones de advertencia.

- Aviso: este es el nivel 5. Condición normal pero significativa.

- Info: nivel 6. Solo mensajes informativos. Condición que no es una condición de error, pero que puede requerir un manejo especial.

- Depurar: este es el nivel 7. Los mensajes de depuración contienen información que normalmente se utiliza sólo cuando se depura un programa.

En este ejemplo, se utiliza Debug.Nota:

Paso 7. En el campo UDP Port, introduzca el número de puerto UDP (protocolo de datagramas de usuario) al que se envían los mensajes de registro. El número de puerto predeterminado es 514.

Paso 8. Haga clic .

Paso 9. (Opcional) Repita los pasos 2-8 para configurar el servidor de failover remoto.

Ahora ha configurado correctamente los parámetros de registro remoto en el punto de acceso WAP125 y WAP581.