Objetivo

El reloj del sistema en un punto de acceso inalámbrico (WAP) proporciona un servicio de marca de hora sincronizado con la red para cualquier evento que se produzca en el dispositivo y se ejecuta desde el momento en que se inicia el sistema. A continuación, realiza un seguimiento de la fecha y la hora. Los eventos que se producen en el dispositivo pueden ser eventos relacionados con el software que se producen en la red, como los registros de mensajes.

La página Time Settings (Parámetros de hora) del WAP se utiliza para establecer la hora del sistema manualmente o para configurar el sistema para que adquiera sus parámetros de hora de un servidor preconfigurado de protocolo de tiempo de red (NTP). De forma predeterminada, el WAP se configura para obtener su tiempo de una lista predefinida de servidores NTP.

¿Por qué necesitamos configurar Configuración de hora en un dispositivo?

La configuración de la configuración de hora en el punto de acceso inalámbrico (WAP) es importante porque puede ayudar a resolver problemas de red, como los servicios de registro del sistema, que muestran cada entrada de registro con una marca de tiempo. Sin tiempo sincronizado, es difícil mantener una correlación precisa de los archivos de registro entre los dispositivos.

La hora del sistema se puede configurar de forma manual o automática. La configuración manual resulta útil cuando la red no está conectada a un servidor (NTP). NTP se utiliza para sincronizar la hora del cliente o del servidor con otra hora u origen de hora de referencia del servidor.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar los parámetros de tiempo en el dispositivo WAP125 o WAP581 de dos maneras: manual y automáticamente.

Dispositivos aplicables

- WAP125

- WAP581

Versión del software

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

Configurar configuración de hora

Nota: Las imágenes siguientes se han tomado del dispositivo WAP581.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web del punto de acceso introduciendo su nombre de usuario y contraseña en los campos proporcionados y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión.

El nombre de usuario/contraseña predeterminado es cisco/cisco.Nota:

Paso 2. En la utilidad basada en Web, elija Configuración del sistema > Hora.

Paso 3. Haga clic en un botón de opción para elegir el origen de hora deseado del origen del reloj del sistema. Las opciones son:

- Manual: puede configurar manualmente los parámetros de tiempo en el WAP. Si elige esta opción, vaya a la sección Configuración manual de hora.

- Protocolo de tiempo de red (NTP): permite al WAP adquirir automáticamente la configuración de hora de un servidor NTP. El NTP está diseñado para sincronizar una red de dispositivos en tiempo. Una red NTP normalmente obtiene su tiempo de una fuente de tiempo autorizada, como un reloj de radio o un reloj atómico conectado a un servidor de tiempo y luego distribuye este tiempo a través de la red. NTP se ejecuta en el protocolo de datagramas de usuario (UDP) como protocolo de transporte a través del puerto 123 como origen y destino, que a su vez se ejecuta sobre IP. NTP se utiliza comúnmente en la red por los siguientes motivos:

- Sincronización de red: el NTP está diseñado para sincronizar en tiempo una red de dispositivos, incluidos servidores y clientes. La sincronización horaria es importante para realizar de forma eficaz tareas como copias de seguridad de datos programadas, aceleradores de red, sistemas de administración de red, registros de intrusiones de red, eventos específicos de tiempo de varios dispositivos de red, etc. Un reloj sin sincronización en cualquiera de sus equipos de la red puede causar una pérdida de datos valiosa.

- Calibración UTC: el estándar de tiempo universal coordinado (UTC) es el principal estándar de tiempo que se utiliza en todo el mundo. Las comunicaciones NTP utilizan esto en los tiempos de codificación. El servicio de hora se centra principalmente en el reloj del sistema que se ejecuta desde el momento en que se inicia el sistema y supervisa la fecha y hora actuales. El reloj del sistema realiza un seguimiento del tiempo internamente según UTC. Puede configurar la información sobre la zona horaria local y el horario de verano para que la hora se muestre correctamente en relación con la zona horaria local. También realiza un seguimiento de si el momento es o no autoritario. Si no es autoritativo, el tiempo estará disponible sólo con fines de visualización y no se redistribuirá.

- Precisión del tiempo: puesto que el tiempo que se mantiene en un dispositivo de red es un recurso fundamental para una gestión de red eficaz, se recomienda encarecidamente el uso de las funciones de seguridad de NTP si desea garantizar la exactitud y evitar la configuración accidental o malintencionada de un tiempo incorrecto.

Nota: Si elige esta opción, vaya a la sección Configuración automática de hora.

Nota: En este ejemplo, se elige Manual. El área Hora del sistema muestra la hora actual del sistema.

Configuración de hora manual

Paso 4. Haga clic en el campo Fecha del sistema y elija el mes y el día del calendario que aparecerá.

Nota: En este ejemplo, se elige como fecha el 2 de octubre de 2017.

Paso 5. Haga clic en las listas desplegables del área Hora del sistema para seleccionar la hora en hora, minutos y segundos.

Nota: En este ejemplo, se elige 08:31:02 como hora.

Paso 6. Elija la zona horaria de su ubicación en la lista desplegable.

Nota: En este ejemplo, se elige (UTC-08:00)USA (Pacífico).

Paso 7. (Opcional) Si desea sincronizar la hora con la hora del equipo que está utilizando, haga clic en el botón Sincronizar hora con PC.

Paso 8. (Opcional) Si el horario de verano (DST) es aplicable a su zona horaria, marque la casilla Ajustar para el horario de verano.

Paso 9. (Opcional) Elija la semana, el día, el mes y la hora en que comienza DST desde los campos Starts.

Nota: En este ejemplo, se elige el segundo domingo de marzo a las 2AM.

Paso 10. (Opcional) Elija la semana, el día, el mes y la hora en que finaliza DST en los campos Finales.

Nota: En este ejemplo, se elige el primer domingo de noviembre a las 2AM.

Paso 11. (Opcional) Especifique el número de minutos para mover el reloj hacia adelante cuando DST comience y hacia atrás cuando termine de los campos Daylight Saving Offset.

Nota: En este ejemplo, se elige 60 Minutos.

Paso 12. Haga clic en el   botón.

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de tiempo manual en el WAP125 o WAP581.

Configuración de hora automática a través de NTP

Paso 1. Haga clic en el botón de opción Network Time Protocol (NTP) del área System Clock Source (Origen del reloj del sistema).

Paso 2. Especifique la dirección IPv4, la dirección IPv6 o el nombre de host de un servidor NTP en los campos proporcionados. Se pueden ingresar hasta cuatro direcciones de servidor NTP o nombres de host. Se muestra un servidor NTP predeterminado.

Un nombre de host puede constar de una o más etiquetas, que son conjuntos de hasta 63 caracteres alfanuméricos. Si un nombre de host incluye varias etiquetas, cada una se separa por un punto (.). La serie completa de etiquetas y puntos puede tener hasta 253 caracteres.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 0.ciscosb.pool.ntp.org. Esta es la configuración predeterminada.

Paso 3. Elija la zona horaria de su ubicación en la lista desplegable.

Nota: En este ejemplo, se elige (UTC-08:00)USA (Pacífico).

Paso 4. (Opcional) Si el horario de verano (DST) es aplicable a su zona horaria, marque la casilla de verificación Ajustar para horario de verano.

Paso 5. (Opcional) Elija la semana, el día, el mes y la hora en que comienza DST desde los campos Starts.

Nota: En este ejemplo, se elige el segundo domingo de marzo a las 2AM.

Paso 6. (Opcional) Elija la semana, el día, el mes y la hora en que finaliza DST en los campos Finales.

Nota: En este ejemplo, se elige el primer domingo de noviembre a las 2AM.

Paso 7. (Opcional) Especifique el número de minutos para mover el reloj hacia adelante cuando DST comience y hacia atrás cuando termine de los campos Daylight Saving Offset.

Nota: En este ejemplo, se elige 60 Minutos.

Paso 8. Haga clic en el botón.

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de tiempo automático a través de NTP en el WAP125 o WAP581.