Objetivo

La página Configuración de red de área local (LAN) del punto de acceso WAP125 o WAP581 permite configurar el tipo de conexión que desea que WAP utilice en la red, incluidas sus direcciones de protocolo de Internet (IP) y otros parámetros.

¿Por qué necesitamos configurar IP en un dispositivo??

La configuración de IP en un dispositivo habilita sus interfaces y permite la comunicación con el host y otros dispositivos en la red a través de esas interfaces.

Esta configuración ayuda al servidor del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) a asignar una dirección IP mediante DHCP o manualmente. De forma predeterminada, el WAP solicita automáticamente información de red a través de una difusión. En ausencia de un servidor DHCP en la red, el WAP utiliza su dirección IP predeterminada. Si desea que WAP utilice una dirección IP estática, debe asignar manualmente la dirección IP y otra información de red.

Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) es la forma de direccionamiento IP utilizada habitualmente para identificar hosts en una red y utiliza un formato de 32 bits. El protocolo de Internet versión 6 (IPv6) es el estándar de dirección IP de última generación diseñado para sustituir el formato IPv4. IPv6 resuelve el problema de escasez de direcciones mediante el uso de direcciones de 128 bits en lugar de direcciones de 32 bits que se utilizaban en IPv4.

El objetivo de este documento es mostrar cómo configurar los parámetros de IPv4 o IPv6 en el WAP581.

Dispositivos aplicables

- WAP125

- WAP581

Versión del software

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

Configuración de IPv4 o IPv6

Parámetros de IPv4

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web del punto de acceso introduciendo su nombre de usuario y contraseña en los campos proporcionados y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión.

El nombre de usuario/contraseña predeterminado es cisco/cisco.Nota:

Paso 2. Elija System Configuration > LAN.

Paso 3. En Configuración de IPv4, haga clic en un botón de opción del tipo de conexión para elegir el tipo de conexión que desea que WAP utilice en la red. Las opciones son:

- DHCP: esta opción permite al WAP obtener sus parámetros IP del servidor DHCP en la red. Si elige esta opción, vaya directamente al Paso 6.

- Static IP (IP estática): Esta opción permite asignar manualmente la configuración de IP al WAP. Si elige esta opción, la configuración de los servidores de nombres de dominio se establecerá automáticamente en Manual.

Nota: En este ejemplo, se elige Static IP (IP estática).

Paso 4. En el campo Static IP Address, ingrese una dirección IP permanente para el WAP. Esta dirección IP debe ser única y ningún otro dispositivo de la red podría utilizarla.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.248.

Paso 5. En el campo Máscara de subred, ingrese una máscara de subred para el WAP.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 255.255.255.0.

Paso 6. En el campo Default Gateway, ingrese la dirección IP del router o del servidor DHCP en la red.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.254.

Paso 7. Si ha seleccionado DHCP en el Paso 2, elija un botón de opción para establecer cómo WAP adquiriría una dirección DNS en el área Servidores de nombres de dominio. Las opciones son:

- Dinámico: esta opción permite que el WAP adquiera las direcciones del servidor DNS de un servidor DHCP en la LAN. Si elige esta opción, vaya directamente al Paso 8.

- Manual: esta opción permite configurar manualmente las direcciones del servidor DNS. Puede introducir hasta dos direcciones en los campos proporcionados.

Nota: En este ejemplo, se elige Manual.

Paso 8. Introduzca una dirección o direcciones del servidor DNS en los campos proporcionados.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.254.

Paso 9. Haga clic en el   botón.

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de IPv4 en el punto de acceso WAP125 o WAP581.

Parámetros de IPv6

Paso 1. En Configuración de IPv6, haga clic en un botón de opción del tipo de conexión IPv6 para elegir el tipo de conexión que desea que WAP utilice en la red. Las opciones son:

- DHCPv6: esta opción permite al WAP obtener sus parámetros IPv6 del servidor DHCP en la red. Si elige esta opción, vaya directamente al paso 7.

- Static IPv6 (IPv6 estática): esta opción permite asignar manualmente la configuración de IPv6 al WAP. Si elige esta opción, la configuración de IPv6 Domain Name Servers se establecerá automáticamente en Manual.

Nota: En este ejemplo, se elige Static IPv6 (IPv6 estática).

Paso 2. (Opcional) Para permitir el acceso de administración de IPv6 al punto de acceso, marque la casilla de verificación Enable IPv6 Administrative Mode (Activar modo administrativo de IPv6). Esta casilla está activada de forma predeterminada.

Paso 3. (Opcional) Marque la casilla de verificación Enable IPv6 Auto Configuration Administrative Mode . Esto permitiría que el WAP aprendiera sus configuraciones IPv6 a través de los anuncios del router recibidos en el puerto LAN.

Paso 4. En el campo Static IPv6 Address, ingrese una dirección IP permanente para el WAP. Esta dirección IP debe ser única y ningún otro dispositivo de la red podría utilizarla.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001:DB8:0:ABCD::1.

Paso 5. Ingrese la longitud del prefijo de la dirección estática en el campo Static IPv6 Address Prefix Length (Longitud del prefijo de dirección IPv6 estática). La longitud del prefijo especifica la parte de red de la dirección IP IPv6 y en el rango de 0 a 128.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 48.

Paso 6. Ingrese la dirección IPv6 del gateway predeterminado en el campo Default IPv6 Gateway.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001:DB8:0:0:E000::F/64. La dirección local del enlace IPv6 es la dirección utilizada por el enlace físico local. Esta dirección no se puede configurar y se asigna mediante el proceso de Detección de Vecinos IPv6.

Paso 7. Si ha elegido DHCPv6 en el paso 1, elija un botón de opción para establecer cómo WAP adquiriría una dirección DNS IPv6 en el área Servidores de Nombres de Dominio IPv6. Las opciones son:

- Dinámico: esta opción permite que el WAP adquiera las direcciones del servidor DNS de un servidor DHCP en la LAN. Si elige esta opción, vaya directamente al Paso 9.

- Manual: esta opción permite configurar manualmente las direcciones del servidor DNS. Puede introducir hasta dos direcciones en los campos proporcionados.

Nota: En este ejemplo, se elige Manual.

Paso 8. Introduzca una dirección o direcciones del servidor DNS IPv6 en los campos proporcionados.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001:DB8:0:0:E000::F/64.

Paso 9. Haga clic en el   botón.

Ahora debería haber configurado correctamente el IPv6 en el punto de acceso WAP125 o WAP581.