Objetivo

Un punto de acceso no deseado (AP) es un punto de acceso que se instala en una red segura sin el consentimiento del administrador de la red. Los puntos de acceso no autorizados pueden suponer una amenaza para la seguridad, ya que cualquiera que instale un router inalámbrico dentro del alcance de su red puede potencialmente obtener acceso a su red. La página Rogue AP Detection en la utilidad basada en web del AP proporciona información sobre las redes inalámbricas que están dentro del alcance.

Tener una lista AP confiable puede ayudar a mantener el seguimiento de los AP en los que confía un administrador con la ayuda de los detalles en la Lista de AP rogue detectada.

Este artículo pretende mostrarle cómo crear, importar y descargar una lista AP en un punto de acceso.

Dispositivos aplicables

- Serie 100: WAP121, WAP150

- Serie 300

- Serie 500

Versión del software

- 1.0.1.7 — WAP150, WAP361

- 1.0.0.17: WAP571, WAP571E

- 1.0.2.2 — WAP131, WAP351

- 1.0.6.5 — WAP121, WAP321

- 1.2.1.3 — WAP551, WAP561

- 1.3.0.3 — WAP371

Crear lista de puntos de acceso de confianza

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del punto de acceso y elija Wireless > Rogue AP Detection.

Paso 2. Si confía o reconoce un AP que fue detectado, haga clic en el botón Confiar junto a su entrada en la lista. Esto agrega el AP correspondiente a la Lista AP de Confianza y lo quita de la Lista AP de Rogue Detectada.

Nota: Confiar en un AP sólo lo agrega a la lista, y no tiene impacto en el funcionamiento del AP. Las listas son herramientas organizativas que se pueden utilizar para tomar medidas adicionales.

Se muestra la siguiente información sobre los puntos de acceso detectados.

- Dirección MAC: Dirección MAC del AP no autorizado.

- Radio: la radio física en el AP rogue al que puede unirse.

- Intervalo de baliza: el intervalo de baliza que utiliza el AP rogue. Cada AP envía tramas de baliza a intervalos regulares para anunciar la existencia de su red inalámbrica.

- Tipo: el tipo del dispositivo detectado. Puede ser AP o ad hoc.

- SSID: el identificador del conjunto de servicios (SSID) del punto de acceso no autorizado, también conocido como nombre de red.

- Privacidad: indica si la seguridad está o no habilitada en el AP rogue. Off indica que el AP rogue no tiene la seguridad habilitada mientras On indica que el AP rogue tiene las medidas de seguridad habilitadas.

- WPA: indica si la seguridad de acceso Wi-Fi protegido (WPA) está activada para el punto de acceso no deseado.

- Banda: el modo IEEE 802.11 que se utiliza en el AP rogue. Puede ser de 2,4 GHz o 5 GHz.

- Canal: muestra el canal en el que el AP detectado está transmitiendo actualmente.

- Velocidad: muestra la velocidad a la que el AP detectado transmite en Mbps.

- Señal: muestra la potencia de la señal de radio desde el AP.

- Beacons: muestra el número total de balizas recibidas del AP desde que se detectó por primera vez. Las tramas de baliza son transmitidas por un AP en un intervalo regular para anunciar la existencia de la red inalámbrica.

- Last Beacon — Muestra la fecha y hora de la última baliza recibida del AP.

- Tasas: enumera las velocidades soportadas y básicas del AP detectado en megabits por segundo.

Paso 3. (Opcional) La tabla de lista de AP de confianza se rellena una vez que se ha confiado en un AP. Para quitar un AP de la lista, haga clic en Desconfiar.

Paso 4. (Opcional) En el área Download/Backup Trusted AP List , haga clic en un botón de opción para descargar un archivo de configuración al AP desde el PC o para descargar la lista desde el AP al PC. Si selecciona Descargar, continúe con el siguiente paso. Si selecciona Copia de seguridad, vaya directamente al Paso 7.

Paso 5. En el área Source File Name , haga clic en Choose File para elegir un archivo en su PC para descargar al AP.

Nota: Para este ejemplo, se elige Rogue1.cfg.

Paso 6. En el área Destino de administración de archivos, haga clic en un botón de opción para reemplazar o combinar el archivo con la lista existente. Las opciones son:

- Reemplazar: importa las listas y reemplaza el contenido de la lista AP de confianza.

- Combinar: importa la lista y agrega los AP en el archivo importado a los AP que se muestran actualmente en la lista AP de confianza.

Nota: Para este ejemplo, se elige Reemplazar.

Paso 7. Click Save.

Ahora ha creado, respaldado e importado correctamente una lista de puntos de acceso de confianza en un WAP.