Objetivo

La asociación de calidad de servicio (QoS) proporciona un control adicional sobre determinados aspectos de QoS de la interfaz Ethernet e inalámbrica. También proporciona control de la cantidad de ancho de banda que un cliente individual puede enviar y recibir. Puede utilizar la página Client QoS Global Settings (Parámetros globales de QoS de cliente) para activar o desactivar la funcionalidad de QoS en un punto de acceso inalámbrico (WAP). Cuando está inhabilitado, las configuraciones de limitación de velocidad y DiffServ están inhabilitadas globalmente. Cuando está activada, también puede activar o desactivar el modo de QoS de cliente en puntos de acceso virtuales (VAP) o Ethernet concretos.

En este artículo se explica cómo activar los parámetros globales de QoS de cliente en un punto de acceso inalámbrico.

Dispositivos aplicables

- WAP131

- WAP150

- WAP351

- WAP361

- WAP571

- WAP571E

Versión del software

- 1.0.1.7: WAP150, WAP361

- 1.0.2.8: WAP131, WAP351

- 1.0.0.17: WAP571, WAP571E

Habilitar QoS de cliente

Paso 1. Si utiliza WAP571 o WAP571E, inicie sesión en la utilidad basada en Web y seleccione Client QoS > Global Settings.

Si utiliza WAP131, WAP150, WAP351 o WAP361, inicie sesión en la utilidad basada en Web y seleccione Calidad de servicio > Configuración global.

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable Client QoS Mode.

Si utiliza WAP131, WAP150, WAP351 o WAP361, marque la casilla de verificación Enable QoS Mode.

Paso 3. Click Save.

Ahora debería haber habilitado correctamente la configuración global de QoS en su WAP.