Objetivo

Los diodos emisores de luz (LED) son útiles para indicar la actividad y el estado de conexión en un punto de acceso inalámbrico (WAP). Un WAP tiene dos sistemas LED: La luz System (Sistema), que es la única luz del lado frontal del WAP, y la luz Ethernet que se puede encontrar en los puertos Ethernet del WAP. Los parámetros de configuración de la pantalla LED le permiten activar, desactivar y asociar un perfil del programador configurado.

Este documento tiene como objetivo mostrar cómo habilitar, inhabilitar y asociar el generador de perfiles del programador configurado en un WAP150 y WAP361.

Dispositivos aplicables

- WAP150

- WAP361

Versión del software

- 1.0.0.16

Configurar la pantalla LED

Nota: La pantalla LED está activada de forma predeterminada. Cuando la pantalla LED está desactivada, todas las luces están apagadas. Cuando el valor de visualización de LED es Asociar programador, proporcionará un cuadro desplegable para cada LED individual, así como para todos los LED juntos para seleccionar un perfil del programador. Cuando está activado, los LED indican el estado y la actividad correspondientes del dispositivo WAP.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del WAP y elija Administration > LED Display (Administración > Pantalla LED).

Paso 2. Elija una opción de la lista desplegable de selección. Si selecciona Enable (Activar) o Disable (Desactivar), vaya directamente al paso 4.

- Enable (Activar): habilita todos los LED.

- Disable (Desactivar): desactiva todos los LED.

- Associate Scheduler - Aparece la configuración de visualización de LED.

Nota: En la imagen anterior, se selecciona Asociar programador como ejemplo.

Paso 3. En el área de configuración de visualización de luces, puede elegir configurar la luz del sistema, la luz Ethernet o todas las luces. Elija un perfil de la lista desplegable Nombre del perfil.

Nota: De forma predeterminada, no hay ningún perfil asociado a los LED. La selección desplegable mostrará los nombres de perfil de Planificador configurados como en la página Inalámbrico > Planificador. Cuando la luz se asocia a un perfil del programador, esta columna muestra el estado en función de la presencia o ausencia de una regla de perfil activa a esa hora del día.

Paso 4. Click Save.

Ha activado, desactivado o asociado correctamente un perfil del programador a la pantalla LED.