Objetivo

La calidad de servicio (QoS) le permite dar prioridad al tráfico para diferentes aplicaciones, usuarios o flujos de datos. También se puede utilizar para garantizar el rendimiento a un nivel especificado, lo que afecta a la QoS del cliente. QoS se ve generalmente afectada por los siguientes factores: fluctuación, latencia y pérdida de paquetes.

En este artículo se explica cómo configurar QoS en el punto de acceso inalámbrico.

Dispositivos aplicables

- Serie WAP100

- Serie WAP300

- Serie WAP500

Versión del software

- 1.0.6.2: WAP121, WAP321

- 1.0.1.4: WAP131, WAP351

- 1.2.0.2: WAP371, WAP551, WAP561

Configurar QoS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web del punto de acceso inalámbrico.

Paso 2. Haga clic en Wireless > QoS.

Nota: Para WAP351 y WAP131, vaya a Inalámbrico > Calidad de servicio.

Paso 3. (Opcional) Elija la opción de radio apropiada en el área Radio.

Nota: El área Radio (Radio) está disponible en los dispositivos WAP131, WAP351, WAP371, WAP551 y WAP561.

Paso 4. Seleccione la opción adecuada en la lista desplegable EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)Template (Plantilla de acceso mejorado a canales distribuidos).

- Parámetros predeterminados de WFA:  Esta función establece los parámetros predeterminados de Wi-Fi Alliance (WFA) para el dispositivo WAP y la estación EDCA que se adaptan mejor al tráfico general y mixto.

- Optimizado para voz: esta función establece los mejores valores para el dispositivo WAP y la estación EDCA que son los mejores para el tráfico de voz.

- Personalizado: esta opción permite especificar la configuración en función de sus preferencias.

Nota: Si selecciona Personalizado en la lista desplegable, vaya al paso 5. Si no es así, vaya al paso 6.

Paso 5. Configure los parámetros en el área WAP EDCA.

- Data 0 (Voz) — cola de prioridad alta, retraso mínimo. Los datos urgentes como VoIP y medios de transmisión se envían automáticamente a esta cola.

- Data 1 (Vídeo): cola de alta prioridad, retraso medio. Los datos urgentes, como los datos de vídeo, se envían automáticamente a esta cola.

- Data 2 (mejor esfuerzo): cola de prioridad media, rendimiento medio y retraso. La mayoría de los datos IP tradicionales se envían a esta cola.

- Data 3 (Background) — Cola de menor prioridad, alto rendimiento. A esta cola se envían datos masivos que requieren un rendimiento máximo y que no son sensibles al tiempo. (datos FTP, por ejemplo).

- Espacio entre tramas de arbitraje — Tiempo de espera para tramas de datos. El tiempo de espera se mide en ranuras. Los valores válidos para AIFS van del 1 al 255.

- Ventana de contención mínima: entrada al algoritmo que determina el tiempo de espera de espera de reenvío aleatorio inicial (ventana) para el reintento de una transmisión.

- Este valor es el límite superior (en milisegundos) de un rango a partir del cual se determina el tiempo de espera inicial aleatorio.

- El primer número aleatorio generado es un número entre 0 y el número especificado aquí.

- Si el primer tiempo de espera de espera de espera de espera aleatoria caduca antes de que se envíe la trama de datos, se incrementa un contador de reintentos y se duplica el valor de retraso aleatorio (ventana). La duplicación continúa hasta que el tamaño del valor de retraso aleatorio alcanza el número definido en la ventana de contención máxima.

- Los valores válidos son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1024. Este valor debe ser inferior al valor de la ventana de contención máxima.

- Ventana de contención máxima: el límite superior (en milisegundos) para la duplicación del valor de retroceso aleatorio. Esta duplicación continúa hasta que se envía la trama de datos o se alcanza el tamaño máximo de la ventana de contención.

- Una vez alcanzado el tamaño máximo de la ventana de contención, los reintentos continúan hasta alcanzar el número máximo de reintentos permitidos.

- Los valores válidos son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1024. Este valor debe ser superior al valor de la ventana de contención mínima.

- Ráfaga máxima (sólo WAP): parámetro WAP EDCA que se aplica sólo al tráfico que fluye desde WAP a la estación cliente. Este valor especifica (en milisegundos) la longitud de ráfaga máxima permitida para ráfagas de paquetes en la red inalámbrica. Una ráfaga de paquete es una colección de tramas múltiples transmitidas sin información de encabezado. La reducción de la sobrecarga se traduce en un mayor rendimiento y un mejor rendimiento. Los valores válidos van de 0,0 a 999.

Paso 6: Haga clic en Guardar.

Ahora debería haber configurado QoS correctamente en el punto de acceso inalámbrico.