Objetivo

La calidad de servicio (QoS) permite dar prioridad al tráfico de diferentes aplicaciones, usuarios o flujos de datos. También se puede utilizar para garantizar el rendimiento a un nivel especificado, afectando así a la QoS del cliente. La QoS se ve generalmente afectada por los siguientes factores: fluctuación, latencia y pérdida de paquetes.

En este artículo se explica cómo configurar QoS en el punto de acceso inalámbrico.

Dispositivos aplicables

- Serie WAP100

- Serie WAP300

- Serie WAP500

Versión del software

- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321

- 1.0.1.4 — WAP131, WAP351

- 1.2.0.2: WAP371, WAP551, WAP561

Configurar QoS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web del punto de acceso inalámbrico.

Paso 2. Haga clic en Wireless > QoS.

Para WAP351 y WAP131, vaya a Nota:Wireless > Quality of Service.

Paso 3. (Opcional) Elija la opción Radio apropiada en el área Radio.

Nota: El área Radio está disponible en WAP131, WAP351, WAP371, WAP551 y WAP561.

Paso 4. Elija la opción adecuada en la lista desplegable EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)Template.

- Valores predeterminados de WFA:  Esta función establece los valores predeterminados de Wi-Fi Alliance (WFA) para el dispositivo WAP y la estación EDCA que son los mejores para el tráfico general y mixto.

- Optimizado para voz: esta función establece los mejores valores para el dispositivo WAP y la estación EDCA que son los mejores para el tráfico de voz.

- Personalizado: esta opción permite especificar la configuración según sus preferencias.

Nota: Si elige Personalizado en la lista desplegable, continúe con el Paso 5. Si no es así, vaya al Paso 6.

Paso 5. Configure los parámetros en el área EDCA WAP.

- Datos 0 (Voz):  cola de alta prioridad, Retraso mínimo. Los datos sensibles al tiempo, como VoIP y Streaming media, se envían automáticamente a esta cola.

- Data 1 (Vídeo): cola de alta prioridad, retraso medio. Los datos urgentes como los datos de vídeo se envían automáticamente a esta cola.

- Datos 2 (mejor esfuerzo): cola de prioridad media, rendimiento medio y retraso. La mayoría de los datos IP tradicionales se envían a esta cola.

- Datos 3 (Fondo):  cola de prioridad más baja, rendimiento alto. Se envían a esta cola datos masivos que requieren el máximo rendimiento y no distinguen el tiempo. (Datos FTP, por ejemplo).

- Espacio entre tramas de arbitraje:  un tiempo de espera  las tramas de datos. El tiempo de espera se mide en las ranuras. Los valores válidos para AIFS son del 1 al 255.

- Ventana de contención mínima: entrada al algoritmo que determina el tiempo de espera de retroceso aleatorio inicial (ventana) para el reintento de una transmisión.

- Este valor es el límite superior (en milisegundos) de un rango desde el que se determina el tiempo de espera de reenvío aleatorio inicial.

- El primer número aleatorio generado es un número entre 0 y el número especificado aquí.

- Si el primer tiempo de espera de retraso aleatorio caduca antes de que se envíe la trama de datos, se incrementa un contador de reintentos y se duplica el valor de retroceso aleatorio (ventana). La duplicación continúa hasta que el tamaño del valor de retroceso aleatorio alcanza el número definido en la ventana Máximo de contención.

- Los valores válidos son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1024. Este valor debe ser inferior al valor de la ventana Máximo de contención.

- Ventana de contención máxima: el límite superior (en milisegundos) para la duplicación del valor de retroceso aleatorio. Esta duplicación continúa hasta que se envía la trama de datos o se alcanza el tamaño de la ventana de contención máxima.

- Después de alcanzar el tamaño de la ventana de contención máxima, los reintentos continúan hasta alcanzar el número máximo de reintentos permitidos.

- Los valores válidos son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1024. Este valor debe ser superior al valor de la ventana de contención mínima.

- Ráfaga máxima (sólo WAP): parámetro WAP EDCA que se aplica sólo al tráfico que fluye desde WAP a la estación cliente. Este valor especifica (en milisegundos) la longitud máxima de ráfaga permitida para ráfagas de paquetes en la red inalámbrica. Una ráfaga de paquetes es una colección de tramas múltiples transmitidas sin información de encabezado. La reducción de la sobrecarga se traduce en un mayor rendimiento y un mejor rendimiento. Los valores válidos van de 0.0 a 999.

Paso 6: Click Save.

Ahora debe haber configurado correctamente QoS en el punto de acceso inalámbrico.