Objetivo

Al reiniciar el punto de acceso inalámbrico (WAP) se eliminan los registros almacenados en la memoria volátil. Este proceso se realiza cuando ciertos cambios en la configuración necesitan un reinicio o si el WAP no responde o no arranca correctamente. Por otra parte, al restablecer WAP a los parámetros predeterminados de fábrica, se borran todas las configuraciones establecidas por el usuario y se restaura el dispositivo a sus parámetros originales. Se recomienda restablecer si es necesario volver a configurar la mayoría de los parámetros WAP.

En este artículo se explica cómo reiniciar y restablecer los parámetros predeterminados de fábrica de WAP.

Dispositivos aplicables

- Serie WAP100

- Serie WAP300

- Serie WAP500

Versión del software

- 1.0.6.5: WAP121, WAP321

- 1.0.2.8: WAP131, WAP351

- 1.0.1.7: WAP150, WAP361

- 1.3.0.3: WAP371

- 1.2.1.3 - WAP551, WAP561

- 1.0.0.17: WAP571, WAP571E

Reinicie el punto de acceso inalámbrico

Hay dos maneras de reiniciar el WAP:

- Reinicio de hardware

- Reinicie a través de la utilidad basada en Web

Nota: Las imágenes pueden variar en función del modelo exacto de su WAP. Las imágenes siguientes están tomadas del dispositivo WAP321.

Reinicio de hardware

Tiene dos formas de reiniciar el hardware del dispositivo:

- Apague el dispositivo presionando el botón POWER mientras el dispositivo está conectado a la toma de corriente.

Nota: El botón POWER sólo funciona si el dispositivo está utilizando un adaptador de corriente. Si se suministra alimentación a través de Power over Ethernet (PoE), desconecte la conexión Ethernet durante tres segundos y vuelva a conectarla.

- Pulse el botón Reset sólo durante unos tres segundos o hasta que se apaguen las luces.

Reinicie a través de la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web de su WAP y elija Administration > Reboot.

Paso 2. Haga clic en el botón Reboot.

Paso 3. Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación.

Ahora debería haber reiniciado el dispositivo.

Restablecer la configuración predeterminada de fábrica

Hay dos formas de restablecer WAP a los parámetros predeterminados de fábrica:

- Restablecimiento de hardware

- Restablecer mediante la utilidad basada en Web

Reinicio de hardware

Paso 1. Pulse el botón Reset durante más de 10 segundos hasta que se apaguen las luces.

Paso 2. Suelte el botón Reset cuando las luces se enciendan de nuevo.

Restablecer mediante la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web de su WAP y elija Administration > Reboot.

Paso 2. Haga clic en el botón Reboot To Factory Default.

Paso 3. Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación.

Ahora debería haber restablecido los parámetros predeterminados de fábrica del dispositivo.